目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

主流程圖

排除OSPF鄰居狀態故障

排除OSPF路由表故障

排除OSPF Init狀態故障

排除OSPF MTU故障

排除OSPF損壞資料包故障

排除OSPF雙向狀態故障

排除OSPF鏈路故障

完全鄰接故障排除

排除外部鏈路狀態通告故障

排除OSPF NBMA網路故障

存取清單疑難排解

排除通過PRI的鄰居故障

Ping故障排除

排除OSPF介面故障

幀中繼環境故障排除

排除外部路由問題

網路型別故障排除

排除OSPF區域型別故障

排除Hello/Dead間隔不匹配故障

相關資訊

簡介

本文說明如何解決開放最短路徑優先(OSPF)的常見問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

主流程圖

如果您的Cisco裝置輸出了show ip ospf neighbor、show ip ospf neighbor或show tech-support命令，則可以使用Cisco CLI Analyzer顯示潛在問題和修復程式。要使用Cisco CLI Analyzer，您必須啟用JavaScript。

注意：只有註冊思科使用者才能訪問內部思科工具和資訊。

排除OSPF鄰居狀態故障

請參閱OSPF鄰居狀態以瞭解鄰居狀態說明。

排除OSPF路由表故障

排除OSPF Init狀態故障

有關OSPF Init狀態的詳細資訊，請參閱排除OSPF鄰居問題。

排除OSPF MTU故障

注意：如果問題與第2層相關，請檢查是否啟用了代理ARP。如果已啟用，請將其停用，並使用clear ip arp指令清除ARP快取。

排除OSPF損壞資料包故障

排除OSPF雙向狀態故障

排除OSPF鏈路故障

您可以使用嵌入式事件管理器(EEM)指令碼對連結擺動進行故障排除。

如需詳細資訊，請參閱此思科支援社群檔案，其中說明如何使用EEM指令碼，以便在發生OSPF翻動時從路由器收集資訊：使用EEM指令碼對OSPF翻動進行疑難排解。

.

完全鄰接故障排除

排除外部鏈路狀態通告故障

排除OSPF NBMA網路故障

有關此主題的詳細資訊，請參閱排除開放最短路徑優先路由資料庫問題。

存取清單疑難排解

排除通過PRI的鄰居故障

Ping故障排除

排除OSPF介面故障

幀中繼環境故障排除

排除外部路由問題

網路型別故障排除

排除OSPF區域型別故障

排除Hello/Dead間隔不匹配故障

debug ip ospf hello命令的debug輸出顯示hello引數不匹配。以下是偵錯輸出的範例：

*Oct 12 14:03:32.595: OSPF: Send hello to 10.224.0.5 area 0 on FastEthernet1/0

from 192.168.12.2

*Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Rcv hello from 10.1.1.1 area 0 from FastEthernet1/0

192.168.12.1

*Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Mismatched hello parameters from 192.168.12.1

!--- Indicates that there is mismtached hello parameters from 192.168.12.1

*Oct 12 14:03:33.231: OSPF: Dead R 2 C 3, Hello R 1 C 1 Mask R

255.255.255.0 C 255.255.255.0

*Oct 12 14:03:33.531: OSPF: Send hello to 10.224.0.5 area 0 on

FastEthernet1/0 from 192.168.12.2

相關資訊

- OSPF支援

- 技術支援與文件 - Cisco Systems