目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

網路圖表

NAT耗盡池耗盡案例研究

可能起因

NAT轉換非Nat IP地址網守問題案例研究

確定症狀

正常結果

如果結果不正常

行動

相關資訊

簡介

本文描述如何排除Cat8000平台上的NAT問題。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 網路位址轉譯(NAT)

- Cisco IOS®

有關這些主題的詳細資訊，請參閱：

- 設定網路位址轉譯

- 瞭解NAT的運行順序

- 網路位址轉譯(NAT)常見問題

- 為IP地址保護配置NAT的限制

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS軟體。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

網路圖表

NAT 拓撲

NAT耗盡池耗盡案例研究

此日誌消息表示裝置嘗試為NAT（例如為動態NAT或PAT轉換）分配IP地址，但分配失敗。當配置的NAT池中沒有剩餘可用地址或埠時，通常會發生這種情況。

常見原因包括：

· NAT池已用盡（所有可用IP地址或埠都在使用中）。

· NAT配置沒有足夠的地址或資源來滿足當前的轉換請求。

%NAT-6-ADDR_ALLOC_FAILURE: Address allocation failed; pool 2 may be exhausted [2] port range: NA, non-PATable: NO, for ALG: NO, input intf: GigabitEthernet0/0/3, mapping-id: 1,

created by pkt: src_ip 192.0.2.13 dst_ip 192.x.x.40 src_port 0 dst_port 0 proto 1

步驟1.檢驗NAT池以確認地址轉換範圍。

NAT_R1#show ip nat pool platform

Dump NAT pool config

ID: 2, Name: NAT_Pool, Type: Generic, Mask: 255.255.255.240

Flags: Unknown, Acct name:

Address range blocks: 1

Start: 203.0.113.3, End: 203.0.113.5

Last stats update: 07/31 13:08:43.708061785

Last refcount value: 3

步驟2.檢驗NAT轉換表並確定當前活動的轉換數。

NAT_R1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

--- 203.0.113.3 192.0.2.10 --- ---

--- 203.0.113.5 192.0.2.12 --- ---

--- 203.0.113.4 192.0.2.11 --- ---

icmp 203.0.113.5:0 192.0.2.12:0 198.51.100.30:0 198.51.100.30:0

icmp 203.0.113.3:0 192.0.2.10:0 198.51.100.10:0 198.51.100.10:0

icmp 203.0.113.4:0 192.0.2.11:0 198.51.100.20:0 198.51.100.20:0

Total number of translations: 6

步驟3.檢驗NAT統計資訊中是否顯示丟棄資訊。此結果將指示傳入流量需要轉換，但由於NAT分配問題而發生丟棄。

NAT_R1#show ip nat statistics

Total active translations: 6 (0 static, 6 dynamic; 3 extended)

Outside interfaces:

GigabitEthernet0/0/4

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/0/3

Hits: 11094661606 Misses: 10

Reserved port setting disabled provisioned no

Expired translations: 1412

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 2] access-list 1 pool NAT_Pool refcount 6 <---- Translations count

pool NAT_Pool: id 2, netmask 255.255.255.240

start 203.0.113.3 end 203.0.113.5

type generic, total addresses 3, allocated 3 (100%), misses 3559386331

nat-limit statistics:

max entry: max allowed 0, used 0, missed 0

In-to-out drops: 3559337007 Out-to-in drops: 0  <---- drops from in to out

Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0

Port block alloc fail: 0

IP alias add fail: 0

Limit entry add fail: 0

NAT_R1#

步驟4.從平台的角度，檢視QFP資料路徑NAT統計資訊，以確定這些丟棄是否與觀察到的問題相對應。

NAT_R1#show platform hardware qfp active feature nat datapath stats

Counter                                                         Value

------------------------------------------------------------------------

number_of_session                                                 3

udp                                                               0

tcp                                                               0

icmp                                                              3

non_extended                                                      3

statics                                                           0

static_net                                                        0

entry_timeouts                                                    1

hits                                                         585149

misses                                                            0

cgn_dest_log_timeouts                                             0

ipv4_nat_alg_bind_pkts                                            0

ipv4_nat_alg_sd_not_found                                         0

ipv4_nat_alg_sd_tail_not_found                                    0

ipv4_nat_rx_pkt                                                 154

ipv4_nat_tx_pkt                                         18791285989

<snip>

ipv4_nat_non_natted_in2out_pkts                                 144

ipv4_nat_non_nated_out2in_pkts                                    0

<snip>

ipv4_nat_cfg_rcvd                                                 8

ipv4_nat_cfg_rsp                                                  9

Subcode#14 ADDR_ALLOC_FAIL                               5216959285

- 會話數：指示QFP資料路徑中當前存在的活動NAT會話的總數。在此輸出中，值是3，這確認三個NAT會話在收集時處於活動狀態。

- icmp:顯示ICMP流量的活動NAT會話數。值為3表示此輸出中的所有活動NAT會話都是ICMP會話。

- 非擴展：指示平台分類為非擴展條目的NAT會話數。在此輸出中，值為3，與資料路徑中顯示的三個作用中ICMP作業階段對齊。

- entry_timeout:指示超時並從資料路徑中刪除的NAT會話條目數。值1確認一個NAT條目已過期。

- 命中：命中表示資料包與NAT會話雜湊表中的現有會話條目匹配。值為585149表示資料包已成功與現有NAT會話匹配。

- 未命中數：顯示在資料路徑中未找到匹配轉換的NAT查詢數。值為0表示此輸出中未記錄任何查詢錯誤。

- ipv4_nat_rx_pkt:顯示此NAT資料路徑記帳路徑接收的IPv4資料包數。值154表示此內部接收計數器記錄了154個資料包。

- ipv4_nat_tx_pkt:顯示此NAT資料路徑記帳路徑傳輸的IPv4資料包數。值18791285989表示通過此內部傳輸計數器進行大量資料包轉發活動。

- ipv4_nat_non_natted_in2out_pkts:指示在內部到外部方向中看到的未由NAT轉換的IPv4資料包數。值144可確認144個資料包未應用NAT就通過此路徑。

- ipv4_nat_non_nated_out2in_pkts:指示在外部到內部方向中看到的未由NAT轉換的IPv4資料包數。值為0表示此快照中未記錄此類資料包。

- ipv4_nat_cfg_rcvd:顯示資料路徑接收的NAT相關配置消息數。值為8可確認已收到八條配置消息。

- ipv4_nat_cfg_rsp:顯示資料路徑傳送的NAT相關配置響應數。值9確認已傳送9個配置響應。

- 子代碼#14 ADDR_ALLOC_FAIL:顯示NAT資料路徑地址分配失敗數。值為5216959285表示資料路徑在一段時間內記錄的大量分配失敗。此計數器在調查間斷NAT轉換問題時高度相關，需要與show ip nat statistics、show ip nat translations和其他QFP NAT資料路徑輸出關聯。

步驟5.驗證當前條目的數量，並比較maxhost_count和maxhost_himark值：

- maxhost_count:顯示路由器上的當前條目。

- maxhost_himark:顯示7，這表示在某個時間達到限制。

NAT_R1#show platform hardware qfp active feature nat datapath limit

maxhost_limit 131072 maxhost_count 5 maxhost_fail 0 maxhost_himark 7

total limit entries 0 hash tbl 0x0 max entries 0 limit_chunk 0x0 allvrf limit 0

acl limit 0 acl count 0 acl fail 0 acl_id 0x0

此日誌中的詳細資訊提供了所記錄事件和運行狀態的全面說明：

- maxhost_limit:指定平台支援的NAT主機條目的最大數量。該值表示可處理的NAT會話或轉換的上限。

- maxhost_count:指示當前使用的活動NAT主機條目或會話數。

- maxhost_fail:顯示由於達到最大限制而嘗試分配NAT主機條目的失敗次數。值為零表示未發生任何分配故障。

- maxhost_himark:表示自上次系統重置或重新啟動後使用的NAT主機條目的高水位線或峰值數。

- 總限制條目：顯示已配置或強制的NAT限制條目的總數。

- 雜湊表0x0:顯示記憶體地址或指向用於NAT限制條目的雜湊表的指標。值0x0表示當前未分配雜湊表。

- 最大條目數：指定NAT限製表中允許的最大條目數。零值表示未配置任何限制。

- limit_chunk 0x0:指示指向分配給NAT限制條目的記憶體塊的指標。值0x0表示未分配記憶體區塊。

- allvrf限制：表示應用於所有VRF（虛擬路由和轉發例項）的NAT限制。零值表示未設定全域性限制。

- acl限制：指定訪問控制清單(ACL)對NAT條目的限制。零值表示未配置任何基於ACL的限制。

- acl計數：顯示與ACL關聯的NAT條目的當前計數。

- acl fail:顯示由於ACL限制而導致NAT條目失敗的次數。

- acl_id 0x0:表示與ACL配置相關的識別符號或指標。值0x0表示未分配ACL配置。

可能起因

NAT池中的可用地址數量從3到5不等。當NAT表中保留非活動轉換時會出現問題，這會阻止其他流量進行轉換。這是預期行為，因為預設NAT轉換超時為24小時。要解決此問題，請配置ip nat translation timeout命令，以便在此操作後清除非活動轉換，NAT表需要清除。

NAT_R1(config)#ip nat translation timeout 10800

NAT_R1(config)#end

NAT_R1#clear ip nat translation *

NAT_R1#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

--- 203.0.113.5 192.0.2.11 --- ---

--- 203.0.113.4 192.0.2.10 --- ---

icmp 203.0.113.4:0 192.0.2.10:0 198.51.100.10:0 198.51.100.10:0

icmp 203.0.113.5:0 192.0.2.11:0 198.51.100.20:0 198.51.100.20:0

Total number of translations: 4

NAT轉換非Nat IP地址網守問題案例研究

NAT網守功能旨在通過保護NAT引擎不處理非NAT流來增強路由器效能。當非NAT資料包經過啟用了NAT的介面時，它們通常會進行大量查詢，然後NAT會確定不需要轉換。此進程在量子流處理器(QFP)上佔用CPU資源。 網守通過維護一個非NAT流的小型快取來緩解這一情況，在識別出這些資料包後，允許它們繞過NAT引擎，從而減少CPU負載。Gatekeeper快取中的條目會相對較快地超時，從而允許在網路條件發生變化且流現在可接受NAT的情況下由NAT引擎重新評估流。

當在同一介面上處理混合NAT和非NAT流量時，此機制有助於最佳化資源利用率並提高整體系統效率。可以將網守的快取大小配置為容納非NAT流量的大小，其預設值基於平台。當NAT介面上存在大量非NAT流量時，建議調整快取大小。

總而言之，NAT網守：

·保護NAT引擎避免對非NAT流進行不必要的處理。

·維護非NAT流的快取，以允許它們繞過NAT處理。

·對快取條目使用超時以允許重新評估流。

·幫助降低QFP上的CPU使用率。

·支援可配置的快取大小，以便根據流量模式最佳化效能。

確定症狀

典型症狀包括：

- 間歇性流量丟棄

- 某些主機工作正常，而其它主機則發生故障

- 存在NAT轉換，但流量遭捨棄

- 應用程式會話意外重置

- 影響大規模PAT部署

- 網守計數器增加

步驟1.在故障視窗期間檢驗NAT統計資訊。

此步驟確認：

- NAT是否正在接收匹配流量

- 是否正在建立翻譯

- 問題期間未命中數是否增加

- 地址池或過載狀態是否正常

NAT_R1#show ip nat statistics

Total active translations: 29477 (736 static, 28741 dynamic; 28741 extended)

Outside interfaces:

GigabitEthernet1

Inside interfaces:

GigabitEthernet2, GigabitEthernet3

Hits: 32525856687 Misses: 293948584

Expired translations: 293549953

Dynamic mappings:

-- Inside Source

[Id: 1] route-map INTERNET_PAT interface GigabitEthernet1 refcount 25

nat-limit statistics:

max entry: max allowed 0, used 0, missed 0

In-to-out drops: 0 Out-to-in drops: 867

Pool stats drop: 0 Mapping stats drop: 0

Port block alloc fail: 0

IP alias add fail: 0

Limit entry add fail: 0

NAT_R1#show ip nat statistics | sec Misses

Hits: 32525856687 Misses: 293948584

NAT_R1#show ip nat statistics | sec Misses

Hits: 32527039444 Misses: 293952367

NAT_R1#show ip nat statistics | sec Misses

Hits: 32527308509 Misses: 293953221

NAT_R1#

一節提供了輸出中相關資訊的詳細說明。

- 活動翻譯總數：指示當前在轉換表中安裝的NAT條目總數。在此輸出中，有29,477個活動轉換。

- 736靜態：指定當前活動的靜態NAT條目數。這些是手動配置的固定對映。

- 28741 dynamic:指定當前活動的動態NAT條目數。這些條目是根據流量自動建立的。

- 28741 extended:表示所有動態條目都是擴展轉換，這意味著它們包含第4層資訊，如協定和埠號。這通常用於PAT流量。

- 點選次數:顯示與現有NAT轉換條目匹配的資料包數。值32,525,856,687表示NAT正在積極處理大量流量。

- 未命中數：顯示查詢時與現有NAT轉換條目不匹配的資料包數。在動態NAT/PAT中，這通常發生在建立轉換之前的新流的第一個資料包上。值為293,948,584表示一段時間內新會話查詢數量很大。

- 從內到外的丟棄：顯示NAT處理期間從內部到外部丟棄的資料包數。值為0表示未發生出站NAT丟棄。

- 外撥入捨棄專案：顯示NAT處理過程中從外部到內部方向丟棄的資料包數。值867表示一些傳入資料包沒有有效的匹配轉換或有效的NAT狀態到達。

- 池統計資訊丟棄：顯示與NAT池處理相關的丟棄數。值為0表示未發生與池相關的丟棄。

- 對映統計資訊丟棄：顯示與NAT對映問題相關的丟棄數。值0表示沒有發生與對映相關的丟棄。

- 埠塊分配失敗：顯示分配PAT埠塊的失敗次數。值為0表示未發生埠分配故障，並且沒有PAT埠耗盡的證據。

- IP別名新增失敗：顯示與為NAT建立IP別名相關的失敗次數。值為0表示未發生與別名相關的故障。

- 限制條目新增失敗：顯示由於限制限制而新增NAT條目的失敗次數。值0可確認NAT限制實施未阻止任何轉換。

NAT統計資訊顯示，未命中計數器在增加，但增加與建立正常動態NAT/PAT會話的模式相同。

在所觀察的間隔內：

點選率從32,525,856,687升至32,527,308,509

增量：1,451,822

未命中數從293,948,584增加到293,953,221

增量：4,637

這反映同一時期每多出1次失誤就會多出313次命中。在動態NAT/PAT環境中，當資料包在表中已存在匹配轉換之前到達時，會發生未命中。一旦建立了轉換，該流的後續資料包將計為命中。基於此行為，所觀察到的丟失的增加與正在進行的會話建立和正常的轉換變動一致。

步驟2.檢驗NAT表中是否存在轉換。過濾準確受影響流的輸出（如果適用）。

此步驟確認路由處理器(RP)NAT表是否包含受影響流的轉換條目。

正常結果

該折算現存在並反映：

更正內部本地

correct inside global

正確的外部地址

正確的協定和埠對映

如果結果不正常

解釋：

不存在轉換條目

重點關注NAT匹配、ACL、路由對映或資源分配。

轉換存在，但流量仍然失敗

轉到QFP驗證步驟。

這是工作流中最重要的分支之一。

NAT_R1#show ip nat translations verbose

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 203.0.113.2:3157 192.0.2.2:3157 x.x.x.x:3157 x.x.x.x:3157

create: 06/19/26 05:36:53, use: 06/19/26 05:36:53, timeout: 00:00:45

RuleID : X

Flags: unknown

ALG Application Type: NA

WLAN-Flags: unknown

Mac-Address: 0000.0000.0000 Input-IDB: GigabitEthernet2

entry-id: 0xe8a48090, use_count:1

In_pkts: X In_bytes: 44, Out_pkts: X Out_bytes: X

Output-IDB: GigabitEthernet1

- 通訊協定 | icmp |轉換條目用於ICMP流量：在ICMP條目中，冒號後面的值代表ICMP識別符號，而不是TCP或UDP埠。

- 內部全域性 | 203.0.113.2:3157 |在外部網路上看到的轉換後的源地址。203.0.113.2是用於此流的公有NAT地址。

- 內部本地 | 192.0.2.2:3157 |轉換之前內部主機的原始源地址。

- 外部本地 | x.x.x.x:3157 |從內部網路看到的目標地址。

- 外部全域性 | x.x.x.x:3157 |外部網路上的實際目標地址。此欄位與外部本地值匹配，因為沒有應用外部轉換。

- RuleID | X |建立此轉換條目的NAT規則。

- 旗標 |未知 |與條目關聯的內部NAT標誌。CLI不會在顯示的輸出中解碼此值。

- ALG應用型別 | NA |沒有應用層網關與此ICMP轉換關聯。

- WLAN標誌 |未知 |平台特定的WLAN相關標誌。此欄位與此條目在操作上無關。

- MAC 地址 | 0000.0000.0000 |沒有為此轉換條目填充MAC地址欄位。

- Input-IDB | GigabitEthernet2 |原始資料包進入路由器的輸入介面。這確認來自GigabitEthernet2上內部的流量。

- 條目ID | 0xe8a48090 |記憶體中NAT轉換條目的內部識別符號。

- 使用計數  |轉換條目的內部引用計數。

- 在資料包中 |此轉換在一個方向上計數的資料包數。

- 以位元組為單位 |在與In資料包相同的方向上計數的位元組數。

- 傳出資料包 |與此轉換反向計數的資料包數。

- 輸出位元組  |與「外寄」封包同方向計數的位元組數。

- Output-IDB | GigabitEthernet1 |已轉換流量使用的輸出介面。這確認已轉換的資料包是通過GigabitEthernet1退出的。

步驟3.驗證轉換是否已在QFP中程式設計

此步驟確認RP中可見的轉換是否也在轉發硬體路徑中程式設計。

NAT_R1#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout

Gatekeeper on

<snip>

sip 192.0.2.35 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd07450 idx 10268

sip 192.0.2.67 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd072de idx 44104

sip 198.51.100.12 vrf 0 cnt 225 ts 0x1b393b5 idx 56738

sip 198.51.100.89 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd071b2 idx 59429 <---------------- Affected Host

| 0xcdd07450 |內部QFP時間戳/年齡值（十六進位制）。

| idx | 10268 |內部入口表索引。

| cnt | 225 |該入口對象的內部活動/引用計數。在某些輸入型別上可見。

|條目1 | sip 192.0.2.35 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd07450 idx 10268 |源192.0.2.35到VRF 0中的目標x.x.x.x的元組特定入口條目。

|條目2 | sip 192.0.2.67 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd072de idx 44104 |源192.0.2.67的VRF 0中面向組播目標x.x.x.x的元組特定入口條目。

|條目3 | sip 198.51.100.12 vrf 0 cnt 225 ts 0x1b393b5 idx 56738 | VRF 0中198.51.100.12的源主機導向門條目，內部活動/引用計數為225。

|條目4 | sip 198.51.100.89 dip x.x.x.x vrf 0 ts 0xcdd071b2 idx 59429 |源198.51.100.89的元組特定入口條目，指向VRF 0中的目標x.x.x.x。

輸出確認裝置上啟用了NAT資料路徑網守功能。它還顯示，受影響的源地址198.51.100.89在QFP NAT網關表中作為與VRF 0中的目標流關聯的特定於元組的條目存在。

這表示來源為198.51.100.89的流量將到達QFP資料路徑中的NAT轉換建立路徑，並且由網守進程在內部跟蹤。ts和idx值是該網關條目的內部QFP引用。

此輸出不會確認是否已成功為受影響的流安裝完整NAT轉換。它只確認該源/目標元組的內部網守狀態。

對於報告的間歇性行為，相關觀察是198.51.100.89在「問題」視窗期間在網關中可見，該視窗將故障域與NAT資料路徑網關守護程式或轉換安裝階段對齊，而不是完全沒有來自受影響主機的流量。

步驟4.檢查NAT網守統計資訊。

快取未命中率快速增加表示未向快取新增非NAT資料流。這種情況會提高量子流處理器(QFP)的利用率。

NAT_R1#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout activity

Gatekeeper on

def mode Size 8192, Hits 448492109001, Miss 53295038401, Aged 149941327 Added 603614728 Active 1899

NAT_R1#show platform hardware qfp active feature nat datapath gateout activity

Gatekeeper on

def mode Size 8192, Hits 191540578459, Miss 3196566091, Aged 1365537 Added 9 Active 7

步驟5.在QFP級別驗證丟包。

檢查與NAT相關的丟棄計數器

NAT_R1#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                                    Packets       Octets

-------------------------------------------------------------------------

NatIn2out                                                1701      174437

NatOut2in                                                4838      267167

NAT_R1#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                                   Packets        Octets

-------------------------------------------------------------------------

NatIn2out                                              8039        823998

NatOut2in                                             26427       1461299

NAT_R1#show platform hardware qfp active statistics drop

Last clearing of QFP drops statistics : never

-------------------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                                  Packets         Octets

-------------------------------------------------------------------------

NatIn2out                                            12498        1281045

NatOut2in                                            41211        2278842

在觀察到的行為期間，NatIn2out和NatOut2in QFP丟棄計數器持續增加，表示內部到外部和外部到內部NAT轉換路徑中的資料包持續丟棄。

步驟6.使用Packet Capture（資料包捕獲）驗證受影響的資料包。

此問題中的資料包捕獲提供了對通過裝置的資料包流和處理過程的詳細可視性，從而能夠識別資料包是被NAT轉換還是被繞過，並幫助隔離NAT網守相關問題的根本原因。這有助於有針對性地進行故障排除和驗證配置更改。

ip access-list extended TAC

permit ip host 198.51.100.89 <destination IP >

permit ip <destination IP > host 198.51.100.89

debug platform condition ipv4 access-list TAC both

debug platform packet packet 128 fia-trace circular

debug platform packet-trace copy packet both

debug platform condition start

debug platform condition stop

附註：本檔案沒有深入介紹封包擷取。有關資料包捕獲的詳細資訊，請參閱以下文檔：資料路徑資料包跟蹤功能 — 資料包捕獲

根據資料包捕獲分析，可以觀察到NAT進程正在丟棄受影響的主機流量。具體而言，捕獲的資料包與任何現有的NAT轉換條目或訪問控制清單(ACL)中定義的子網不匹配。 這表示封包沒有進行NAT轉譯，或未經已設定ACL允許，這可能是連線問題的原因。進一步調查可以側重於檢驗NAT轉換規則和ACL配置，以確保正確處理受影響的流量。

NAT_R1#show platform packet-trace packet 122 decode

Packet: 122 CBUG ID: 650

Summary

Input    : GigabitEthernet1

Output   : GigabitEthernet2

State    : FWD

Timestamp

Start    : 6725512391055 ns (07/01/2026 16:56:32.593082 UTC)

Stop     : 6725512441820 ns (07/01/2026 16:56:32.593133 UTC)

Path Trace

Feature  : IPV4(Input)

Input           : GigabitEthernet1

Output          : GigabitEthernet2

Source          : 198.51.100.89

Destination     : <remote Host>

Protocol        : 6 (TCP)

SrcPort         : 16130

DstPort         : 1560

<snip>

Feature : NAT

Direction    : OUT to IN

Action       : FWD

FWD-POINT    : GATEKEEPER_BLOCKED

VRF          : 2

Feature: IPV4_NAT_INPUT_FIA

Entry         : Input - 0x700140f0

Input         : GigabitEthernet1

Output        : <unknown>

Lapsed time   : 8970 ns

<snip>

Packet Copy In

<snip>

ARPA

Destination MAC       : aaaa.bbbb.cccc

Source MAC            : bbbb.bbbb.aaaa

<snip>

Packet Copy Out

<snip>>

Found the issue to be gatekeeper:

Feature: NAT

Direction     : IN to OUT

Action        : FWD

FWD-POINT     : GATEKEEPER_BLOCKED

行動

Cisco建議將NATed和非NATed流量分離到不同的介面或裝置，以防止與NAT網守功能相關的問題。這種分離有助於避免同一介面上混合流量型別導致的過度處理。

此外，Cisco建議升級到包含NAT網守功能增強功能的思科版本。這些增強功能支援源IP地址和目標IP地址的快取，並允許配置快取大小。可以在全域性配置模式下使用命令調整快取記憶體大小：

ip nat settings gatekeeper-size <value>

該值必須是二的冪，建議以接近預設設定的大小開頭。調整快取大小後，監視快取的命中數和未命中數，以確保最佳效能和資源利用率。

增加快取大小可以減少快取未命中次數並提高NAT處理效率，但它也會消耗量子流處理器(QFP)上的額外記憶體。 因此，在仔細監測下，可逐漸進行調整。

這些建議旨在最佳化NAT網守效能，並減少由NAT和非NAT資料流混合引起的潛在問題。

相關資訊

- 由於NAT網守預設配置，對高QFP利用率進行故障排除

- 排除IOS NAT間歇性轉換資料包故障