目錄

簡介

背景資訊

變更

測試1.沒有本地接收器的遠端接收器加入

測試2.遠端接收器與本地接收器連線

簡介

本檔案介紹當遠端接收器加入多點傳送群組以及輸入PE路由器執行Cisco IOS® XR時，在多點標籤發佈通訊協定(mLDP)樹上轉送多點傳送流量時的5秒延遲。

背景資訊

遠端接收器是從來源的角度透過mLDP骨幹線的接收器。

由於Cisco錯誤ID CSCvb50266，已故意引入5秒延遲     現有MVPN接收器時，向本地接收器傳送5秒MLDP轉發延遲

此CDETS是為了解決Cisco錯誤ID CSCtg68851問題而建立的 對於LC多重路徑，從預設切換到Data MDT不是無中斷的

變更

- 如果輸入PE路由器在Cisco錯誤ID CSCtg68851之後執行IOS®-XR版本 5秒的延遲就在那裡。

- 如果輸入PE路由器在Cisco錯誤ID CSCvb之後運行IOS®-XR版50266 ，預設情況下會出現5秒延遲。

如果不希望這樣做，則可以通過隱藏配置命令加快組播流的轉發。

以下提供範例。

檢視圖1的測試拓撲。

CE1是組播流232.1.1.1的源10.100.1.5。

CE2和CE1-B是組播流232.1.1.1的接收器。

測試1.沒有本地接收器的遠端接收器加入

已啟用調試：

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

輸入PE路由器PE1上沒有本地接收器：

RP/0/0/CPU0:PE1#sh mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

No matching route in MRIB route-DB

RP/0/0/CPU0:PE1#

遠端接收器CE1已聯機：

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.280 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Added RPF* EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0, RPF=10.2.1.5 [Lm F* LMI* TR*] [Gi0/0/0/0 A*], Route Ver = 0x7ca

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.290 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 1 (10.100.1.5,232.1.1.1)

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.300 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=1, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x7cc

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 2, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa10cb414) for eid 2 (stale N) flags 0x0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd084 for LSMID 0x1d turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 2 (0xa10cb414) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 10:26:33.310 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id update eid: 2 (10.100.1.5,232.1.1.1)

在輸入PE路由器上設定encap-ID沒有延遲。

這是在輸入PE路由器上建立的組播轉發條目：

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:02:29

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:02:2

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:02:29

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10000 ,

Up: 00:02:48

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 168/168/16800

SW Replication Counts: 168/0/0

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x7d0

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

Encap ID: 2, RPF ID: 0

Local Receiver: False, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:02:48

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:02:48

測試2.遠端接收器與本地接收器連線

輸入PE PE1處有一個本地接收器：

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 00:57:15

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 00:57:15

Outgoing Interface List

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 00:57:15

啟用調試：

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mrib vrf one route

RP/0/0/CPU0:PE1#debug mfib vrf one ipv4 encap

RP/0/0/CPU0:PE1#show debug

####  debug flags set from tty 'con0_0_CPU0'  ####

ipv4 mfwd encap flag is ON with value '0x1##one'

ipv4 mrib route flag is ON with value 'one#'

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  , FMA: 0x10001 ,

Up: 00:59:35

Last Used: 00:00:01

SW Forwarding Counts: 3566/3566/356600

SW Replication Counts: 3566/3566/356600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3410

MVPN Info :-

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:N [N], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 0, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:00:59:35

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:00:59:35

encap-ID為0，因為還沒有遠端接收器。

CE2，遠端接收器聯機：

RP/0/0/CPU0:PE1#RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F* LMI* TR*], Route Ver = 0x3412

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 6, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd9d0) for eid 6 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa10b5404 for LSMID 0x1 turnaround TRUE(new: N ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.390 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 6 (0xa08fd9d0) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID*, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA* TR], Route Ver = 0x3414

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3415

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry created (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3039] RegDB entry 0xa08fd824 for LSMID 0x1c turnaround TRUE(new: Y ifh_changed N) ifhandle: b0

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.410 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.500 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3416

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [ 22] Redistributed

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : mrib[1149]:   [  6] TID: 0xe0000010 (10.100.1.5,232.1.1.1) Updated RPF EID, #A=1, #F=2, #MDT_A=0 [Lm F LMI* MA TR], Route Ver = 0x3417

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: ip_mfwd_mrib_pre_process_encapid_update: encapid: 7, te_ole_cnt: 0,lsmid_ole_cnt: 1, gre_ole_cnt: 0 ti_mofrr_ole_cnt: 0 flags: 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [2482] Encap entry existing (0xa08fd8a8) for eid 7 (stale N) flags 0x1

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:34.620 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: [3533] Encap entry for eid 7 (0xa08fd8a8) proc done

RP/0/0/CPU0:Feb 13 09:13:39.570 : ipv4_mfwd_partner[263]: Encap: encap id set  eid: 7 (10.100.1.5,232.1.1.1)

Encap-ID設定為7（建立封裝ID後5秒），並且組播路由資訊庫(MRIB)已使用傳出介面清單(OIL)中用於虛擬路由和轉發(VRF)的標籤MDT(LMDT)介面進行更新。

RP/0/0/CPU0:PE1#show mrib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5

IP Multicast Routing Information Base

Entry flags: L - Domain-Local Source, E - External Source to the Domain,

C - Directly-Connected Check, S - Signal, IA - Inherit Accept,

IF - Inherit From, D - Drop, ME - MDT Encap, EID - Encap ID,

MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed, MH - MDT interface handle

CD - Conditional Decap, MPLS - MPLS Decap, EX - Extranet

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, MoFP - MoFRR Primary

MoFB - MoFRR Backup, RPFID - RPF ID Set, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

II - Internal Interest, ID - Internal Disinterest, LI - Local Interest,

LD - Local Disinterest, DI - Decapsulation Interface

EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface, LVIF - MPLS Encap,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept, MT - MDT Threshold Crossed,

MA - Data MDT Assigned, LMI - mLDP MDT Interface, TMI - P2MP-TE MDT Interface

IRMI - IR MDT Interface

(10.100.1.5,232.1.1.1) RPF nbr: 10.2.1.5 Flags: RPF

Up: 01:04:11

Incoming Interface List

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags: A, Up: 01:04:11

Outgoing Interface List

Lmdtone Flags: F LMI MA TR, Up: 00:03:33

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags: F NS, Up: 01:04:11

RP/0/0/CPU0:PE1#show mfib vrf one route 232.1.1.1 10.100.1.5 detail

IP Multicast Forwarding Information Base

Entry flags: C - Directly-Connected Check, S - Signal, D - Drop,

IA - Inherit Accept, IF - Inherit From, EID - Encap ID,

ME - MDT Encap, MD - MDT Decap, MT - MDT Threshold Crossed,

MH - MDT interface handle, CD - Conditional Decap,

DT - MDT Decap True, EX - Extranet, RPFID - RPF ID Set,

MoFE - MoFRR Enabled, MoFS - MoFRR State, X - VXLAN

Interface flags: F - Forward, A - Accept, IC - Internal Copy,

NS - Negate Signal, DP - Don't Preserve, SP - Signal Present,

EG - Egress, EI - Encapsulation Interface, MI - MDT Interface,

EX - Extranet, A2 - Secondary Accept

Forwarding/Replication Counts: Packets in/Packets out/Bytes out

Failure Counts: RPF / TTL / Empty Olist / Encap RL / Other

(10.100.1.5,232.1.1.1),  Flags:  EID , FMA: 0x10001 ,

Up: 01:04:25

Last Used: 00:00:00

SW Forwarding Counts: 3856/3856/385600

SW Replication Counts: 3856/3856/385600

SW Failure Counts: 0/0/0/0/0

Route ver: 0x3417

MVPN Info :-

Associated Table ID : 0xe0000000

MDT Handle: 0x0, MDT Probe:Y [Y], Rate:Y, Acc:Y

MDT SW Ingress Encap V4/V6, Egress decap: 0 / 0, 0

EG count: 1

Encap ID: 7, RPF ID: 0

Local Receiver: True, Turnaround: False

Lmdtone Flags:  F LMI TR, Up:00:03:47

GigabitEthernet0/0/0/0 Flags:  A, Up:01:04:25

GigabitEthernet0/0/0/2 Flags:  NS EG, Up:01:04:25

因此，遠端接收方在接收此組播流時有5秒的額外延遲。

附註：LMDT介面立即新增到MRIB中，LMDT介面也立即使用F標誌新增到MFIB中，但未設定封裝ID。

在5秒延遲後設定了MFIB中的封裝ID。

在Cisco錯誤ID CSCvb50266之後 ,當遠端接收器加入時，encap-ID的編程延遲為5秒。這是新的預設行為。

運行命令show pim vrf <>context以驗證行為：

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Not Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

運行此隱藏命令mdt immediate-switch以刪除5秒的延遲。

RP/0/0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing vrf one

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

附註：自7.4.1起，命令不再隱藏。

RP/0/0/CPU0:PE1#show pim vrf one context

PIM context information for VRF one (0x12b70184)

VRF ID: 0x60000001

Table ID: 0xe0000010

Remote Table ID: 0xe0800010

MDT Default Group : 0.0.0.0

MDT Source : (10.100.1.1, Loopback0) Per-VRF

MDT Immediate Switch Configured

MDT handle: 0x0(Null)

Context Active, ITAL Active

Routing Enabled

Registered with MRIB

Not owner of MDT Interface

Raw socket req: T, act: T, LPTS filter req: T, act: T

UDP socket req: T, act: T, UDP vbind req: T, act: T

Reg Inj socket req: T, act: T, Reg Inj LPTS filter req: T, act: T

Mhost Default Interface : GigabitEthernet0/0/0/0 (publish pending: F)

Remote MDT Default Group : 0.0.0.0

Backup MLC virtual interface: Null

Neighbor-filter: -

MDT Neighbor-filter: -

此命令不會顯示在運行配置中：

RP/0/0/CPU0:PE1#show running-config multicast-routing vrf one

multicast-routing

vrf one

address-family ipv4

interface GigabitEthernet0/0/0/0

enable

!

interface GigabitEthernet0/0/0/2

enable

!

mdt source Loopback0

rate-per-route

accounting per-prefix

bgp auto-discovery mldp

!

mdt partitioned mldp ipv4 p2mp

mdt data mldp 100 immediate-switch

!

不支援使用immediate-switch關鍵字同時配置mdt immediate-switch和mdt data命令。

以下是此類組態範例：

RP/0/RP0/CPU0:PE1#conf t

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config)#multicast-routing

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast)#vrf one

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one)#address-family ipv4

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt data mldp 100 immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#mdt immediate-switch

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#commit

RP/0/RP0/CPU0:PE1(config-mcast-one-ipv4)#end

RP/0/RP0/CPU0:PE1#