目錄

簡介

背景資訊

作為重疊信令的PIM

配置任務

設定

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹在下一代多點傳送中使用多重通訊協定標籤交換(MPLS)核心時，多點傳送封包如何通過。

背景資訊

預設MDT - PIM C — 組播信令

Draft Rosen使用通用路由封裝(GRE)作為重疊協定。這表示所有多點傳播封包都封裝在GRE中。虛擬LAN與VPN中的所有提供商邊緣(PE)路由器一起模擬加入組播組。這稱為預設組播分佈樹(MDT)。 預設MDT用於協定無關組播(PIM)Hello和其他PIM信令，也用於資料流量。如果源傳送大量流量，則使用預設MDT效率低下，並且可以建立資料MDT。資料MDT將僅包括具有使用中組的接收器的對等路由器。

Draft Rosen部署相當簡單，工作也很好，但是它也有一些缺點。我們來看一下以下內容：

額外開銷 — GRE為封包增加了24位元組的額外負荷。與通常增加8或12位元組的MPLS相比，每個資料包增加100%或更多的開銷。

核心中的PIM - Draft Rosen要求在核心中啟用PIM，因為PE必須加入通過PIM信令完成的預設和/或資料MDT。如果在核心中使用PIM ASM，則也需要RP。如果PIM SSM在核心上運行，則不需要任何RP。

核心狀態 — 由於來自PE的PIM信令，在核心中建立不必要的狀態。核心應該儘可能少地保持狀態。

PIM鄰接 — PE將彼此成為PIM鄰居。如果是大型VPN和大量的PE，則會建立許多PIM鄰接關係。這會產生大量hello和其它信令，加重路由器的負擔。

單播與多播 — 單播轉發使用MPLS，組播使用GRE。這增加了複雜性，意味著單播使用的轉發機制與組播不同，後者不是最佳解決方案。

Inefficiency — 預設MDT將流量傳送到VPN中的所有PE，而不管該PE在(*,G)或(S，G)中有接收器用於正在使用的組。

- 將使用預設MDT將組播連線到一個VRF中的所有PE。

- 預設表示連線所有PE路由器。

- 預設情況下，它會傳送所有流量。

- 所有PIM控制流量和資料平面流量。例如(*,G)流量和(S，G)流量。

- 這表示多點到多點。

- 任何人都可以傳送，每個人都可以從樹接收。

作為重疊信令的PIM

拓撲

配置任務

1. 在所有節點上啟用組播路由。

2. 在所有介面中啟用PIM稀疏模式。

3. 使用現有VRF配置預設MDT。

4. 在介面Ethernet0/x上配置VRF。

5. 在VRF上啟用組播路由。

6. 在核心內部的所有節點中配置PIM SSM Default。

7. 在CE節點中配置BSR RP。

8. 預配置：

- VRF m-GRE

- mBGP:地址系列VPNv4

- VRF路由通訊協定

設定

1. 在所有節點上啟用組播路由。

(config)# ip multicast-routing

2.在所有介面中啟用PIM稀疏模式。

(config)# interface ethernet0/x

(config-if)#ip pim sparse-mode

(config)# interface loopback0

(config-if)#ip pim sparse-mode

3.對於已經存在的VRF，配置預設MDT。

(config)#ip vrf m-GRE

(config-vrf)# mdt default 232.1.1.1

4. 在介面Ethernet0/x上配置VRF。

在PE1、PE2和PE3上。

(config)# interface ethernet0/x

(config-if)# ip vrf forwarding m-GRE

(config-if)# ip address 10.x.0.1 255.255.255.0

5.在VRF上啟用組播路由。

在PE1、PE2和PE3上。

(config)# ip multicast-routing vrf m-GRE

6.為服務提供商核心配置RP。

在PE1、PE2、PE3和RR-P節點上。

(config)# ip pim rp-address 11.11.11.11

7.在CE節點（接收器）中配置BSR RP。

在Receiver2上。

(config)# ip pim bsr-candidate loopback0

(config)# ip pim rp-candidate loopback0

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

任務1:檢驗物理連線

- 驗證所有連線的介面是否為「UP」

任務2:驗證地址系列VPNv4單播

- 驗證在所有路由器中為AF VPNv4單播啟用了BGP，且BGP鄰居為「UP」

- 確認BGP VPNv4單播表具有所有客戶字首。

任務3:驗證端到端組播流量。

- 檢查PIM鄰居關係。

- 檢驗是否端到端建立了組播狀態。

- 檢驗PE1、PE2和PE3上的mRIB條目

- 驗證(S，G)mFIB條目，資料包在軟體轉發中遞增。

- 檢驗ICMP資料包是否從CE到達CE。

建立隧道介面時：

建立服務提供商RP:

RP資訊在核心中泛洪後。已建立介面隧道0。

PIM(0):正在為RP 11.11.11.11啟動暫存器封裝隧道建立。

PIM(0):RP 11.11.11.11的初始註冊隧道建立成功。

PIM(0):新增暫存器封裝通道作為(1.1.1.1、232.1.1.1)的轉送介面，此新增功能會延遲到建立通道為止。

*5月9日17:34:56.155:PIM(0):將RP 11.11.11.11簽入(*, 232.1.1.1)。

PIM(0):新增暫存器封裝隧道(Tunnel0)作為(1.1.1.1、232.1.1.1)的轉發介面。

PE1#sh int tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up

Hardware is Tunnel

Description: Pim Register Tunnel (Encap) for RP 11.11.11.11

Interface is unnumbered. Using address of Ethernet0/1 (10.0.1.1)

MTU 17912 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation TUNNEL, loopback not set

Keepalive not set

Tunnel source 10.0.1.1 (Ethernet0/1), destination 11.11.11.11 >>>>>>>>>> Tunnel Source and destination

Tunnel Subblocks:

src-track:

Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/1

Set of tunnels with source Ethernet0/1, 1 member (includes iterators), on interface <OK>

Tunnel protocol/transport PIM/IPv4

Tunnel TOS/Traffic Class 0xC0,  Tunnel TTL 255

Tunnel transport MTU 1472 bytes

MDT隧道建立：

核心中的MRIB建立：

PE1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

(3.3.3.3, 232.1.1.1), 00:10:13/00:01:01, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

Outgoing interface list:

MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:13/00:01:46

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 00:10:14/00:00:57, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

Outgoing interface list:

MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 00:10:14/00:01:45

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 00:10:15/00:03:20, flags: FT

Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet0/1, Forward/Sparse, 00:10:15/00:03:04

為客戶網路建立RP之後：

*May  9 18:54:42.170:  prm_rp->bidir_mode = 0 vs bidir = 0 (224.0.0.0/4, RP:33.33.33.33), PIMv2

*May  9 18:54:42.170: PIM(1): Initiating register encapsulation tunnel creation for RP 33.33.33.33

*May  9 18:54:42.170: PIM(1): Initial register tunnel creation succeeded for RP 33.33.33.33

*May  9 18:54:43.173: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel2, changed state to up

建立通道介面是為了傳輸客戶RP資訊。

PIM(1):正在為RP 22.22.22.22啟動暫存器封裝隧道建立。

它是為向RP註冊封裝而建立的隧道。

對於每個發現的稀疏模式RP，會建立一個註冊封裝隧道。在稀疏模式RP本身上，會建立一個解封裝隧道介面來接收註冊資料包。

PIM鄰居關係：

PE1#sh ip pim interface

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

1.1.1.1          Loopback0                v2/S   0      30     1      1.1.1.1

10.0.1.1         Ethernet0/1              v2/S   1      30     1      10.0.1.2

PE1#sh ip pim vrf  m-GRE neighbor

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

10.1.0.2          Ethernet0/2              03:08:34/00:01:43 v2    1 / DR S P G

3.3.3.3           Tunnel1                  01:44:24/00:01:41 v2    1 / DR S P G

2.2.2.2           Tunnel1                  01:44:24/00:01:38 v2    1 / S P G

封包流量:

控制平面資料包流分為兩部分。

1. 接收者已聯機。

2. 源處於活動狀態。

當接收器處於活動狀態時：

1. 接收方聯機，向PE3傳送PIM加入(*,G)。

2. PE3將PIM加入(*,G)封裝在GRE資料包中，並通過隧道2（MDT隧道）傳送，該隧道從show ip mroute vrf m-GRE的傳入介面驗證。

PE3#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E – Extranet

(3.3.3.3, 232.1.1.1), 10:20:04/00:02:56, flags: FT

Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Ethernet0/3, Forward/Sparse, 10:20:04/00:02:40

1. PE2收到源地址為3.3.3.3且目的地址為232.1.1.1的GRE資料包，然後根據OIL將其轉發到MVRF m-GRE。

PE2#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags:

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

(3.3.3.3, 232.1.1.1), 11:47:30/00:01:01, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/3, RPF nbr 10.0.2.2

Outgoing interface list:

MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 11:47:30/00:00:29

將GRE封包解除封裝，並向RP傳送PIM加入。

附註：RPF Neighbor是2.2.2.2，因為PIM加入的目的地是RP地址，通過核心形成RPT。

附註：WC位和RPT位：由(*,G)狀態觸發，DR會建立連線/修整消息，其連線清單中的RP地址以及萬用字元位（WC位）和RP樹位（RPT位）設定為1。WC位表示任何源可以匹配，如果不再匹配，則根據此條目轉發；rpt-bit表示此連線通過共用RP樹向上傳送。修剪清單為空。當RPT位設定為1時，它表示連線與共用RP樹相關聯，因此會沿RP樹傳播連線/修剪消息。當WC位元設定為1時，表示位址是RP，且下游接收者預期會透過此（共用樹狀目錄）路徑接收來自所有來源的封包。

PE2#sh ip mroute verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E -

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 22:48:12/00:02:04, flags: FTp

Incoming interface: Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:Ethernet0/3, Forward/Sparse, 22:48:12/00:03:12, p

1. GRE封裝的資料包到達源PE PE1。

PE1#sh ip mroute verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

(2.2.2.2, 232.1.1.1), 22:55:50/00:02:45, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/1, RPF nbr 10.0.1.2

Outgoing interface list:MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 22:55:50/00:01:09

PIM(1): Received v2 Join/Prune on Tunnel2 from 2.2.2.2, to us

PIM(1): Join-list: (10.1.0.2/32, 224.1.1.1), S-bit set

2. PIM JOIN(S，G)到達源CE。

3. 現在，源裝置獲得了感興趣的接收裝置的資訊，流量開始傳送到源PE PE1。

4. 在源PE PE1:

PIM(1): Add Tunnel2/2.2.2.2 to (10.1.0.2, 224.1.1.1), Forward state, by PIM SG Join

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Ethernet0/2 (PS) accepted for forwarding

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Ethernet0/2 (PS) sending to Tunnel2, MDT/232.1.1.1

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Ethernet0/2 (PS) sent on Tunnel2, MDT/232.1.1.1

在PE2(RP PE):

PIM(1): Prune-list: (10.1.0.2/32, 224.1.1.1) RPT-bit set

PIM(1): Cancel sending Join for (10.1.0.2/32, 224.1.1.1) on Tunnel2

PE2#sh ip mroute vrf m-GRE

IP Multicast Routing Table

Flags: L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:03:52/00:01:29, flags: R

Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.2.0.2

Outgoing interface list:

Tunnel2, Forward/Sparse, 00:00:52/00:02:58

PCAP捕獲來自PE1的組播資料包。在MDT預設隧道中隧道。採用GRE封裝。

5. 在接收器PE PE3，收到資料包。

PE3#sh ip mroute verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 23:12:51/00:02:50, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/3, RPF nbr 10.0.3.2

Outgoing interface list:

MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 23:12:51/stopped

PIM(1):  Building Join/Prune packet for nbr 2.2.2.2

PIM(1):  Adding v2 (10.1.0.2/32, 224.1.1.1), RPT-bit, S-bit Prune

PIM(1):  Send v2 join/prune to 2.2.2.2 (Tunnel2)

PIM(1):  Building Join/Prune packet for nbr 1.1.1.1

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Tunnel2, MDT/232.1.1.1 (PS) accepted for forwarding

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Tunnel2, MDT/232.1.1.1 (PS) sent on Ethernet0/0

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Tunnel2, MDT/232.1.1.1 (PS) accepted for forwarding

MFIBv4(0x1): Pkt (10.1.0.2,224.1.1.1) from Tunnel2, MDT/232.1.1.1 (PS) sent on Ethernet0/0

*Jun  2 20:09:11.817: PIM(1): Received v2 Join/Prune on Ethernet0/0 from 10.3.0.2, to us

PE3#sh ip mroute  vrf m-GRE  verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

V - RD & Vector, v - Vector, p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:00:07/00:02:52, flags: Tp

Incoming interface: Tunnel2, RPF nbr 1.1.1.1

Outgoing interface list:

Ethernet0/0, Forward/Sparse, 00:00:07/00:03:22, p

RPF Change at PE3 (Receiver PE)

MRT(1): (10.1.0.2,224.1.1.1), RPF change from  /2.2.2.2 to Tunnel1/1.1.1.1

MRT(1): Create (10.1.0.2 ,224.1.1.1), RPF (Tunnel2, 1.1.1.1, 200/0)

MRT(1): Set the T-flag for (10.1.0.2, 224.1.1.1)

MRT(1): WAVL Insert interface: Tunnel1 in (10.1.0.2,224.1.1.1) Successful

MRT(1): set min mtu for (10.1.0.2, 224.1.1.1) 18010->1500

注意：收到來自PE1的組播資料包後，RPF鄰居會更改。更早的版本是PE2作為RP託管。收到第一個組播資料包後，它會更改RPF並設定SPT位。

通過預設MDT隧道的流量：

- MDT上的轉發使用GRE，C資料包將成為P資料包。

- P-Packet S address = PE的BGP對等地址

G address = MDT-Group address（預設或資料）

- C-Packet IP TOS將複製到P-Packet。

- MPLS標籤不在核心中使用，僅用於本地組播。

封包流量:

1. C資料包到達配置了VRF的PE介面，mVRF被隱式識別。對C源執行常規RPF檢查。

C-Packet從OIL中的介面複製出去。此時，這是同一VRF中的PE介面。

PE1#sh ip mroute vrf  m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, v - Vector, p - PIM Joins on route

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner, p - PIM Join

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:00:03/00:02:56, flags: Tp

Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

Outgoing interface list:

Tunnel2, GRE MDT: 232.1.1.1 (default), Forward/Sparse, 00:00:03/00:03:26, p (Small “p” indicates downstream PIM join)

如果OIL包含MTI，則C資料包封裝成P資料包。如果在使用的條目目標上設定「y」標誌，則為DATA-MDT組，否則為Default MDT組。源是PE BGP對等體地址，目標是MDT組地址。

2. P資料包按照正常組播通過P網路轉發。

資料包到達全域性介面。所引用的MDT組的全域性(S，G)或(*,G)條目。對P源（PE對等點）執行常規RPF檢查。

3. 將P資料包從OIL中的介面複製。此時，這是全域性mroute表中的P/PE。

4. 如果「Z」標誌設定，資料包將被解除封裝以顯示C資料包。從MDT組派生的目標mVRF和傳入介面是封裝報頭的目標。

mVRF中的C-Packet的RPF檢查完成，mVRF中的C Packet複製出OIL。

PE3#sh ip mroute verbose

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

(1.1.1.1, 232.1.1.1), 1d01h/00:02:47, flags: JTZ

Incoming interface: Ethernet0/3, RPF nbr 10.0.3.2

Outgoing interface list: MVRF m-GRE, Forward/Sparse, 1d01h/stopped

5. 本機C資料包在接收器3到達。

封包封裝:

資料MDT:

什麼是Data MDT?

它是可選的。它是按需建立的，它承載特定(S，G)流量。在最新版本的IOS®中，設定的閾值為「0」和「infinite」。每當第一個資料包到達VRF時，資料MDT就會初始化，如果無窮大，則永遠不會建立資料MDT，流量將以預設MDT向前移動。Data MDT始終是接收樹，它們從不傳送任何流量。資料MDT僅用於(S，G)流量。

選擇性PMSI:

- 它是可選的。它是按需建立的，可承載特定(S、G)流量。

- 每當第一個資料包到達VRF時，資料MDT就會初始化，如果無窮大，則從不建立資料MDT，流量將以預設MDT向前移動。

- Data MDT始終是接收樹，它們從不傳送任何流量。資料MDT僅用於(S， G)流量。

- PIM消息攜帶C-(S， G)和P-Group。

如何建立DATA MDT:

1. 當組播流量進入VRF以及流量速率達到閾值時。生成MDT資料包。

2.將MDT資料包封裝到源和目標3232的UDP中。並傳送給感興趣的接收者。

3.將UDP資料包傳送給感興趣的接收方後，設定「y」標誌並將MDT next_hop更改為新的MDT組地址。

在源PE PE1:

MRT(1): Set the y-flag for (10.1.0.2,224.1.1.1)

PIM(1): MDT next_hop change from: 232.1.1.1 to 232.2.2.0 for (10.1.0.2, 224.1.1.1) Tunnel2

PE1#sh ip mroute vrf m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags:

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:08:09/00:02:46, flags: Typ

Incoming interface: Ethernet0/2, RPF nbr 10.1.0.2

Outgoing interface list:

Tunnel2, GRE MDT: 232.2.2.0 (data), Forward/Sparse, 00:08:09/00:03:27, A, p (Small “p” indicates downstream PIM join)

附註：OIL下一跳更改為232.2.2.0。

2. 在PE3，當它收到封裝在UDP SRC埠3232和DST埠3232中的MDT資料包時。

UDP: rcvd src=1.1.1.1(3232), dst=224.0.0.13(3232), length=24

PIM(1): Receive MDT Packet (1418) from 1.1.1.1 (Tunnel2), length (ip: 44, udp: 24), ttl: 1

PIM(1): TLV type: 1 length: 16 MDT Packet length: 16

MRT(1): Set the Y-flag for (10.1.0.2,224.1.1.1)

PE3#sh ip mroute vrf m-GRE verbose

IP Multicast Routing Table

Flags:

T - SPT-bit set, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data

p - PIM Joins on route

(10.1.0.2, 224.1.1.1), 00:08:27/00:00:20, flags: TYp

Incoming interface: Tunnel1, RPF nbr 1.1.1.1, MDT:232.2.2.0/00:02:15

Outgoing interface list:

Ethernet0/0, Forward/Sparse, 00:08:27/00:03:21, p

S-PMSI加入消息是目標地址為ALL-PIM-ROUTERS(224.0.0.13)且目標埠為3232的UDP封裝消息。

S-PMSI加入消息包含以下資訊：要繫結到P隧道的特定組播流的識別符號。這可以表示為(S，G)對。流要繫結到的特定P隧道的識別符號。此識別符號是包含以下資訊的結構化欄位：

MDT資料隧道中的組播流量：

PE1#sh ip pim mdt send

MDT-data send list for VRF: m-GRE

(source, group)                     MDT-data group/num   ref_count

(10.1.0.2, 224.1.1.1)               232.2.2.0            1

PE3#sh ip pim mdt receive

Joined MDT-data [group/mdt number : source]  uptime/expires for VRF: m-GRE

[232.2.2.0 : 1.1.1.1]  00:00:41/00:02:18

- 如果OIL包含隧道介面，則使用GRE封裝資料包，源是本地PE路由器的BGP對等地址，目標是MDT組地址。

- 選擇Data-MDT組的決定取決於mVRF中的(S， G)條目上是否設定了y標誌。

- 如果(S， G)或(*, G)條目設定了Z標誌，則這是具有相關mVRF的Default — 或Data-MDT。

- 必須解封P資料包以顯示C資料包。

- 由於每個組播域的mVRF中僅存在一個MTI，因此Data-MDT和Default-MDT都會對客戶流量使用相同的隧道介面。

- Y/y標誌是區分預設MDT流量和資料MDT流量所必需的，並確保客戶組播路由條目使用正確的MDT-Data組，並引用包含(S、G、Data-MDT)對映的內部表。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。