目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

LDAP實施

設定

建立特殊帳戶

目錄服務

建立使用者組

Active Directory

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文描述一個配置示例，以便使用Microsoft Active Directory(AD)使輕量級目錄訪問協定(LDAP)在C880上工作。 C880的LDAP實施具有唯一性，使用者必須在公用名稱(CN)=使用者中。還有一些特定的配置要求才能使其正常工作。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 伺服器:C880-M4

- 韌體：1.0.5

- Microsoft Active Directory伺服器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

LDAP實施

UserX要登入到MMB時：

步驟1. MMB韌體要求AD伺服器在CN=Users（硬編碼）下搜尋userX。

步驟2.如果MMB韌體收到來自AD伺服器的CN=Users中找到userX的響應，則MMB韌體要求AD伺服器從MMB Web-UI上的基DN欄位作為子樹在「Groups」目錄資訊樹(DIT)的組織單元(OU)樹中搜尋userX。

步驟3.如果MMB韌體收到來自AD伺服器的OU樹中找到userX的響應（使用者X所屬的組名也從AD伺服器傳送），則MMB韌體將檢查接收的組名是否與MMB Web-UI中的LDAP User Group頁中註冊的組名相匹配。

步驟4.如果組名匹配，則userX可以登入。

來源：富士通

設定

建立特殊帳戶

步驟1.使用安全外殼(SSH)連線到伺服器的管理IP地址並以管理員身份登入。

步驟2.建立特殊的admin和ce帳戶：

Administrator> set special_account spadmin admin

Are you sure you want to add spadmin? [Y/N]: y

Password:xxxxxxxxxx

Confirm Password:xxxxxxxxxx

Administrator>

Administrator> set special_account spce ce

Are you sure you want to add spce? [Y/N]: y

Password:zzzzzzzzzz

Confirm Password:zzzzzzzzzz

Administrator>

目錄服務

步驟1.導航到使用者管理> LDAP配置>目錄服務配置。

步驟2.按一下LDAP的Enabled。

步驟3.選擇是否啟用/禁用LDAP SSL。

步驟4.從「目錄伺服器型別」(Directory Server Type)的下拉選單中選擇Active Directory。

步驟5.輸入主LDAP伺服器和備份LDAP服務器配置的詳細資訊。

步驟6.輸入域名。

步驟7.從基本DN輸入Groups目錄作為子樹。此處需要駐留在此處的使用者組中建立的AD組。

步驟8.輸入LDAP Auth UserName和Password。此使用者需要存在於CN=Users、DC=domain、DC=com中。

步驟9.按一下Apply。

步驟10.按一下Test LDAP，如下圖所示。

建立使用者組

步驟1.導航到使用者管理> LDAP配置> LDAP使用者組清單。

步驟2.按一下Add Group按鈕新增新組。

步驟3.輸入LDAP使用者組名稱和許可權（例如Admin）

步驟4.按一下Apply ，如下圖所示。

Active Directory

步驟1.建立c880bind使用者。

步驟2.建立ldaptest使用者，如下圖所示。

CN=Users， DC=VXI， DC=local:

步驟3.在OU中建立MMBadmin安全組，如下圖所示。

OU=VXI-TAC-Team中的MMBadmin組,OU=VXI-IT，OU=VXI:

步驟4.將ldaptest新增到MMBadmin，如下圖所示。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

- 測試LDAP必須工作

- 您必須能夠使用ldaptest帳戶登入

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

- 驗證符合Fujitsu LDAP實施的伺服器和AD配置

- 從AD伺服器收集資料包捕獲

相關資訊

- PRIMEQUEST 2000系列手冊，包括安裝手冊和工具參考

- 技術支援與文件 - Cisco Systems