目錄

簡介

必要條件

採用元件

網路圖表

高級配置

組態

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在Nexus 9000上部署L2乙太網路VPN(EVPN)虛擬可擴充區域網路(VXLAN)IPv6重疊。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 邊界閘道通訊協定(BGP)

- 開放最短路徑優先(OSPF)

- EVPN

- IPV6

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 運行版本9.3.931809的Cisco N9K-C-YC-FX

- 運行版本9.3932167)的Cisco N9K-C-TC-FX2

- Cisco Aggregation Service Router(ASR)，具有為IPv4和IPv6啟用的終端主機

- 運行版本9.3931808)的Cisco N9K-C-YC-EX

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

網路圖表

高級配置

1. 安裝功能

2. 配置IP地址 — 襯底

3. 配置IGP - OSPF

4. 設定MP - BGP

5. 配置VLAN和EVPN重疊

6. 在主機和枝葉之間配置e-BGP

組態

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

使用以下命令對組態進行疑難排解：

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side