目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景

設定

網路圖表

驗證

參考資料

簡介

本檔案介紹如何在Cisco Nexus 9000系列交換器上透過區段路由MPLS部署/設定第2層EVPN。

必要條件

需求

需要具備有關BGP、OSPF、MPLS、LDP、RSVP、EVPN、分段路由(SR)的知識

採用元件

運行9.93360.(3)的Cisco Nexus交換機1000YC-FX2

運行9.93240.(3)的Cisco Nexus交換機1000YC-FX2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景

定義第2層VPN，VPLS/L2-EVPN是一種多點到多點第2層VPN服務，它通過IP/MPLS網路在單個邏輯交換架構中連線客戶的多個分支。

第2層EVPN-MPLS SR:

- EVPN(RFC 7432)是基於BGP MPLS的解決方案，已用於虛擬化資料中心網路中的下一代乙太網服務

- EVPN使用來自現有MPLS技術的「RD」、「RT」和「VRF」等構建塊

- EVPN通過在核心啟用基於控制平面的MAC學習來運行與現有VPLS相反的操作

- 在EVPN中，參與EVPN例項的PE使用MP-BGP協定在控制平面中學習客戶MAC路由

- 控制平面MAC學習提供了許多優點，允許EVPN解決VPLS的缺點，包括支援多宿主和每流負載平衡

- SR L2 EVPN是NXOS 9.3(1)中提供的新功能，在Nexus 9300 FX2系列平台上受支援

使用SR MPLS的第2層EVPN限制：

- 分段路由第2層EVPN泛洪基於入口複製機制

- 它使用EVPN型別3路由來處理BUM流量

- MPLS核心不支援組播

- 不支援ARP抑制

- 不支援對VPC進行一致性檢查

- 不能同時配置相同的L2 EVI和L3 EVI

設定

網路圖表

高級配置步驟：

- 安裝功能

- 配置Ip地址 — Underlay

- 配置IGP -OSPF

- 設定MP-BGP

- 配置VLAN和EVPN重疊

- 為第2層配置終端主機

驗證

參考資料

Cisco Nexus 9500、9300、9200、3200和3100平台交換機上的分段路由白皮書

在分段路由MPLS上配置第2層EVPN