目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

在 vPC 環境中路由的支援拓撲

重要附註和警告

相關資訊

簡介

本文描述建立路由協定或PIM鄰接關係時支援的和不支援的拓撲。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Nexus交換機和其他路由器上如何配置路由協定的基本知識。思科還建議您瞭解vPC的配置和操作、vPC轉發特性，以及vPC對等網關（通過peer-gateway vPC域配置命令）和通過vPC的路由/第3層（通過layer3 peer-router vPC域配置命令）增強功能的行為。有關這些vPC增強功能的詳細資訊，請參閱瞭解虛擬埠通道(vPC)增強功能文檔的相關部分。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在虛擬埠通道(vPC)環境中，在外部第3層(L3)裝置和Cisco Nexus交換機之間建立路由協定或PIM鄰接關係。協定鄰接關係一詞在本檔案中使用，用來表示所引用的裝置之間形成協定鄰居關係。本文不涉及vPC+。

在 vPC 環境中路由的支援拓撲

圖1所示的拓撲可用於演示vPC環境中協定鄰接的各種連線選項。Nexus 交換器位於具有以下詳細資料的 vPC 網域中：

- vPC 網域中設定了一對類似的 Nexus 交換器。

- 三個第 3 層裝置（L3-A、L3-B 和 L3-C）連線至一對 Nexus 交換器。

- L3-A連線到vPC Vlan中的孤立埠。

- L3-B 和 L3-C 透過 vPC 連線到 Nexus-A 和 Nexus-B。

- Nexus-A和Nexus-B之間具有額外的第2層和第3層鏈路。

圖1:vPC環境中支援的路由拓撲

根據圖 1 中的拓撲，表 1 說明了在兩個 Nexus 交換器之間，以及 Nexus 交換器與連線到其 vPC 對等點之 L3 裝置之間，有哪些實體連結支援通訊協定鄰接。表 1 將詳細說明用於通訊協定鄰接的每種連結，以及任何適用警告的參照。

表1：物理接口上支援的路由協定鄰接關係

Nexus 交換器系列

Nexus-A 和 Nexus-B 之間的通訊協定鄰接

L3-A 和 Nexus-B 之間的通訊協定鄰接

Nexus 95xx-R 和 3xxxx-R

L3鏈路：支援

L2鏈路：支援

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：支援的百分比

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：支援的連**

Nexus 3000/3100/3200/3400/3600 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：支援*

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：支援*%

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：支援的連**

Nexus 3500 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：支援的連**

Nexus 5000 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：不支援此**

Nexus 6000 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：不支援

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：不支援此**

Nexus 7000 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：支援

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：支援的百分比

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：支援的連**

Nexus 9000 系列

L3鏈路：支援

L2鏈路：支援*

對等鏈路：支援

對等鏈路上的PIM鄰接關係：支援的連***

L3鏈路：不適用

L2鏈路：支援*%

對等鏈路：支援，請參閱表2要求

PIM鄰接關係：支援的連**

*您必須在每個相關VLAN交換機虛擬介面(SVI)上配置使用者定義的MAC地址。如需詳細資訊，請參閱Cisco錯誤ID CSCus13433。

無論路由器或第3層交換機是否通過孤立埠或vPC成員鏈路連線，都不支援**(a)L3-A和Nexus-A或Nexus-B或b)L3-B或L3-C和Nexus-A或Nexus-B之間的vPC Vlan上的PIM鄰接關係。對於所有平台，除Nexus 5000或Nexus 6000 PIM鄰接關係通過非vPC Vlan(a)L3-A與Nexus-A或Nexus-B或b)L3-B或L3-C與Nexus-A或Nexus-B（如果通過L2鏈路建立）。

***   支援 Nexus-A 和 Nexus-B 之間的 PIM 鄰接，但支援的 PIM 稀疏模式類型（即 SSM、ASM、BiDIR）因平台而異。請參閱平台組態設定指南。

% vPC對等鏈路用作傳輸路由路徑（沒有並行L2鏈路）需要第3層對等路由器功能。

表 2 根據圖 1 中的拓撲說明了透過 vPC VLAN 支援哪些路由通訊協定鄰接。

註：通過引入第3層peer-router vPC域配置命令對vPC上的路由/第3層進行增強，所有Nexus交換平台現在都支援跨vPC對等鏈路的單播路由協定鄰接。在開發此功能之前，支援因平台而異。從早期版本升級到包含對vPC上的路由/第3層增強功能支援的NX-OS版本，可以中斷當前拓撲，直到啟用第3層對等路由器vPC域配置命令。通過vPC的路由/第3層增強功能不支援通過vPC VLAN的PIM鄰接關係。

表2：通過vPC VLAN的路由協定鄰接支援

Nexus 交換器系列

L3-A 對 L3-B

或

L3-A 對 L3-C

L3-A、L3-B 或 L3-C

成長至

Nexus-A 或 Nexus-B

Nexus 95xx-R 和 3xxxx-R 系列

是

*7.0(3)F3(3)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 3000/3100/3200/3400/3600

是

*7.0(3)F3(3)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 3500 系列

是

* 6.0(2)A8(x)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 5000 系列

是

* 7.3(0)N1(1)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 6000 系列

是

* 7.3(0)N1(1)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 7000 系列

是

* ** 7.2(0)D1(1)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

Nexus 9000 系列

是

* 7.0(3)I5(1)及更高版本，並啟用第3層對等路由器vPC域配置命令

*此功能需要明確配置第3層對等路由器vPC域配置命令。

**   在 M1、F1、F2、M2 系列線路卡上不支援。

重要附註和警告

- L2/L3 一律支援 L3-A 對 Nexus-A 對等。

- L2/L3 一律支援 L3-B 對 L3-C 對等。

- 當BFD作業階段位於使用虛擬連線埠通道(vPC)對等連結的SVI上時，不支援BFD回應功能。您必須對使用no bfd echo介面配置命令的vPC對等節點之間通過SVI的所有會話禁用BFD回顯功能。

- 如果在Cisco Nexus 32埠1/10千兆乙太網（F1系列）模組(N7K-F132XP-15)上配置了vPC對等鏈路，則必須在peer-gateway exclude-vlan命令指定的VLAN清單中包含L3備份路由VLAN。

- 對於所有Nexus平台，不支援vPC或vPC孤立埠上的PIM鄰接關係。要形成支援的PIM鄰接關係，您必須具有從每個Nexus交換機到相關PIM路由器的第3層連線，或通過非vPC VLAN形成PIM鄰接關係。

- vPC域中的Nexus 5000、5500、5600和6000交換機從vPC或vPC VLAN接收組播流量，其中組播接收器只能通過vPC對等鏈路訪問。必須存在vpc bind-vrf default vlan {vlan-id}全域性配置命令。對於每個VRF，必須定義單獨的VLAN，並且已定義的VLAN不能已經用於生產流量。此外，如果您的vPC拓撲具有孤立埠或第3層連線，並且組播流量必須通過對等鏈路才能到達這些接收器，除非您使用命令vpc bind-vrf default vlan {vlan_id}，否則不會將其傳送到接收器。對於每個VRF，可以配置單獨的vlan_id，其中VLAN尚未用於生產流量。有關詳細資訊，請參閱Nexus 5500系列NX-OS介面配置指南、Nexus 5600系列NX-OS介面配置指南和Nexus 6000系列NX-OS介面配置指南。

相關資訊

- 瞭解虛擬連接埠通道 (vPC) 強化

- 使用 F1 和對等閘道的 vPC 第 3 層備份路由

- N5500/N6000 將 VRF 執行個體繫結到 vPC

- 思科技術支援與下載