目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

VPN-ID

為mVPN啟用IPv4和IPv6

mVPN配置檔案

配置檔案0預設MDT - GRE - PIM C-mcast信令

配置檔案1預設MDT - MLDP MP2MP - PIM C-mcast信令

設定檔2分隔式MDT - MLDP MP2MP - PIM C多點傳送訊號

設定檔3預設MDT - GRE - BGP-AD - PIM C-mcast訊號

配置檔案4分割槽的MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

設定檔5分隔的MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast訊號

設定檔6 VRF MLDP — 頻內訊號傳送

設定檔7全域MLDP頻內訊號傳送

配置檔案8全域性靜態 — P2MP-TE

配置檔案9預設MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

配置檔案10 VRF靜態 — P2MP TE - BGP-AD

設定檔11預設MDT - GRE - BGP-AD - BGP C-mcast訊號

配置檔案12預設MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast信令

配置檔案13預設MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast信令

設定檔14分隔式MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-mast訊號傳送

設定檔15分隔式MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-mast訊號傳送

配置檔案16預設MDT靜態 — P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast信令

配置檔案17預設MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

配置檔案18預設MDT靜態 — P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast信令

配置檔案19預設MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast信令

配置檔案20預設MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast信令

配置檔案21預設MDT - IR - BGP-AD - BGP - C組播信令

配置檔案22預設MDT - P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast信令

設定檔23分隔的MDT - IR - BGP-AD - PIM C多點傳送訊號

配置檔案24已分割槽MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast信令

設定檔25分隔的MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast訊號傳送

設定檔26分隔的MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast訊號傳送

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹如何在Cisco IOS®（僅適用於IPv6）中設定每個多點傳送VPN(mVPN)設定檔。

附註：本文所述的配置適用於提供商邊緣(PE)路由器。

必要條件

需求

繼續進行本檔案所述的設定之前，請確認執行Cisco IOS的特定平台上是否支援mVPN設定檔。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco IOS的所有版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

附註：本文檔中使用的VRF是VRF one。

為全域性上下文或每個虛擬路由/轉發(VRF)配置mVPN配置檔案。 只有定義VRF（VRF定義）的較新方法可用於為mVPN配置檔案啟用IPv6。以下是範例：

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

必須為全域性環境中的配置檔案啟用IPv6組播路由。此外，必須在全域性環回介面上啟用協定無關組播版本6(PIMv6)。如果啟用ipv6 multicast-routing命令，並且環回介面具有IPv6地址或在環回介面上配置了ipv6 enable命令，則此情況為真。

ipv6 multicast-routing

必須在VRF上為VRF環境中的配置檔案啟用IPv6組播路由。

ipv6 multicast-routing vrf one

對於使用MLDP的配置檔案，最好使用以下全域性命令啟用多點標籤分發協定(MLDP)的日誌記錄：

mpls mldp logging notifications

如果配置了相應的ipv6 multicast-routing或ipv6 multicast-routing vrf one命令，則預設情況下在全域性或VRF上下文中的介面上啟用PIM for IPv6。

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

ip pim sparse-mode

ipv6 address 2001:DB8:1::1/64

這表示介面上預設啟用ipv6 pim命令。對於具有VRF的配置檔案，6個虛擬提供商邊緣(6VPE)必須為單播流量完全運行。對於配置檔案7,6提供商邊緣(6PE)必須為單播流量完全運行。

附註：為了使組播正常工作，單播必須完全運行。

設定

本節介紹如何在Cisco IOS中配置mVPN配置檔案。

附註：使用命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的更多資訊。

VPN-ID

僅使用MLDP作為核心樹協定和預設組播分發樹(MDT)的配置檔案需要為VRF配置的VPN-ID。

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

âÂ¦

為mVPN啟用IPv4和IPv6

對於使用預設MDT和通用路由封裝(GRE)的配置檔案，如果為IPv4和IPv6啟用了mVPN，則兩個地址系列(AF)必須使用相同的預設MDT。

您不能為不同的AF混合不同的配置檔案。

對於使用MLDP的分割槽MDT的配置檔案，如果為IPv4和IPv6啟用mVPN，則將為同一根PE路由器的每個AF發出不同的分割槽MDT訊號。在Opaque值中，MLDP樹將具有不同的全域性識別符號(GID)。兩個AF使用相同的標籤交換路徑虛擬介面(LSPVIF)介面。

以下示例說明配置檔案14用於AF IPv4和IPv6:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv4

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

源10.100.1.6和2001:DB8:2::6位於同一源PE路由器PE2的後面。IPv4組播組和IPv6組播組的組播路由資訊資料庫(MRIB)條目在入口PE路由器的資料庫中使用不同的標籤交換組播(LSM)條目或MLDP條目，因此兩個組在不同的MLDP樹上轉發。

PE2#show mpls mldp database opaque_type gid

LSM ID : 5   Type: P2MP   Uptime : 02:18:54

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 65536 (0x00010000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00010000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 5

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 02:18:54      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:32:50      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 20            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

LSM ID : 6   Type: P2MP   Uptime : 00:37:06

FEC Root           : 10.100.1.2 (we are the root)

Opaque decoded     : [gid 131072 (0x00020000)]

Opaque length      : 4 bytes

Opaque value       : 01 0004 00020000

Upstream client(s) :

None

Expires        : N/A           Path Set ID  : 6

Replication client(s):

MDT  (VRF one)

Uptime         : 00:37:06      Path Set ID  : None

Interface      : Lspvif1

10.100.1.4:0

Uptime         : 00:18:38      Path Set ID  : None

Out label (D)  : 22            Interface    : Ethernet2/0*

Local label (U): None          Next Hop     : 10.1.2.4

PE2#show ip mfib vrf one 232.1.1.1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(10.100.1.6,232.1.1.1) Flags:

SW Forwarding: 374/0/100/0, Other: 122/0/122

Ethernet0/0 Flags: A

Lspvif1, LSM/6 Flags: F

Pkts: 374/0

PE2#show ipv6 mfib vrf one route FF3E::4000:1

Entry Flags:    C - Directly Connected, S - Signal, IA - Inherit A flag,

ET - Data Rate Exceeds Threshold, K - Keepalive

DDE - Data Driven Event, HW - Hardware Installed

ME - MoFRR ECMP entry, MNE - MoFRR Non-ECMP entry, MP - MFIB

MoFRR Primary, RP - MRIB MoFRR Primary, P - MoFRR Primary

MS  - MoFRR  Entry in Sync, MC - MoFRR entry in MoFRR Client.

I/O Item Flags: IC - Internal Copy, NP - Not platform switched,

NS - Negate Signalling, SP - Signal Present,

A - Accept, F - Forward, RA - MRIB Accept, RF - MRIB Forward,

MA - MFIB Accept, A2 - Accept backup,

RA2 - MRIB Accept backup, MA2 - MFIB Accept backup

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kbits per second

Other counts:      Total/RPF failed/Other drops

I/O Item Counts:   FS Pkt Count/PS Pkt Count

VRF one

(2001:DB8:2::6,FF3E::4000:1)

Ethernet0/0 A

Lspvif1, LSM/5 F

mVPN配置檔案

本節介紹每個配置檔案所需的配置。

配置檔案0預設MDT - GRE - PIM C-mcast信令

將以下配置用於配置檔案0:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv4 mdt

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

附註：為IPv6 PIM/IP組播構建的預設MDT需要address-family ipv4 mdt。必須在環回介面上啟用IPv6，這意味著必須在環回介面上配置IPv6地址或ipv6 enable命令。如果在VRF中還為IPv4啟用了組播，則IPv6和IPv4在PE路由器上使用相同的預設MDT（全域性上下文中使用相同的組播組）和相同的隧道介面。

配置檔案1預設MDT - MLDP MP2MP - PIM C-mcast信令

將以下配置用於配置檔案1:

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

設定檔2分隔式MDT - MLDP MP2MP - PIM C多點傳送訊號

Cisco IOS目前不支援設定檔2，且MLDP不支援使用多點對多點(MP2MP)的分割槽MDT。

設定檔3預設MDT - GRE - BGP-AD - PIM C-mcast訊號

將以下配置用於配置檔案3:

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

附註：由於使用了PIM的邊界網關協定自動發現(BGP-AD)，因此不再需要配置檔案0所需的AF IPv4 MDT。必須在環回介面上啟用IPv6，這意味著必須在環回介面上配置IPv6地址或ipv6 enable 命令。如果在VRF中還為IPv6啟用組播，則IPv6和IPv4在PE路由器上使用相同的預設MDT（全域性上下文中使用相同的組播組）和相同的隧道介面。

配置檔案4分割槽的MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔4，且MLDP不支援使用MP2MP的分割槽MDT。

設定檔5分隔的MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast訊號

Cisco IOS目前不支援設定檔5，且分割槽MDT上不支援PIM訊號。

設定檔6 VRF MLDP — 頻內訊號傳送

將以下配置用於配置檔案6:

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

ipv6 multicast-routing vrf one

ipv6 multicast vrf one mpls source Loopback0

ipv6 multicast vrf one mpls mldp

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

設定檔7全域MLDP頻內訊號傳送

將以下配置用於配置檔案7:

ipv6 multicast-routing

ipv6 multicast mpls source Loopback0

ipv6 multicast mpls mldp

interface Ethernet0/0

ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6

redistribute connected

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-label

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

配置檔案8全域性靜態 — P2MP-TE

Cisco IOS目前不支援設定檔8。

配置檔案9預設MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

對設定檔9使用以下設定：

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

配置檔案10 VRF靜態 — P2MP TE - BGP-AD

Cisco IOS目前不支援設定檔10，點對多點流量工程(P2MP TE)不支援BGP-AD。

設定檔11預設MDT - GRE - BGP-AD - BGP C-mcast訊號

對設定檔11使用以下設定：

interface Loopback0

ipv6 address 2001:DB8:100::2/128

!

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery pim

mdt default 232.1.1.1

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

附註：由於使用了PIM的BGP-AD，因此不再需要配置檔案0所需的AF IPv4 MDT。必須在環回介面上啟用IPv6，這意味著必須在環回介面上配置IPv6地址或ipv6 enable 命令。如果在VRF中還為IPv6啟用組播，則IPv6和IPv4在PE路由器上使用相同的預設MDT（全域性上下文中使用相同的組播組）和相同的隧道介面。

配置檔案12預設MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - BGP C-mcast信令

對設定檔12使用以下設定：

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

配置檔案13預設MDT - MLDP - MP2MP - BGP-AD - BGP C-mcast信令

對設定檔13使用以下設定：

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp 10.100.1.3

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

ipv6 multicast-routing vrf one

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

!

設定檔14分隔式MDT - MLDP P2MP - BGP-AD - BGP C-mast訊號傳送

對設定檔14使用以下設定：

vrf definition one

rd 1:1

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt strict-rpf interface

mdt partitioned mldp p2mp

mdt overlay use-bgp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

!

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate exit-address-family

設定檔15分隔式MDT - MLDP MP2MP - BGP-AD - BGP C-mast訊號傳送

Cisco IOS目前不支援設定檔15，且MLDP不支援使用MP2MP的分割槽MDT。

配置檔案16預設MDT靜態 — P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔16。

配置檔案17預設MDT - MLDP - P2MP - BGP-AD - PIM C-mcast信令

對設定檔17使用以下設定：

vrf definition one

rd 1:1

vpn id 1000:2000

!

address-family ipv6

mdt auto-discovery mldp

mdt default mpls mldp p2mp

route-target export 123:456

route-target import 123:456

exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding one

ipv6 address 2001:DB8:2::2/64

!

router bgp 1

bgp log-neighbor-changes

neighbor 10.2.2.6 remote-as 65002

neighbor 10.100.1.4 remote-as 1

neighbor 10.100.1.4 update-source Loopback0

neighbor 10.100.1.4 next-hop-self

!

address-family ipv6 mvpn

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family vpnv6

neighbor 10.100.1.4 activate

neighbor 10.100.1.4 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv6 vrf one

redistribute connected

neighbor 2001:DB8:2::6 remote-as 65002

neighbor 2001:DB8:2::6 activate

exit-address-family

配置檔案18預設MDT靜態 — P2MP TE - BGP-AD - PIM C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔18。

配置檔案19預設MDT - IR - BGP-AD - PIM C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔19和輸入複製(IR)。

配置檔案20預設MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM - C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔20和P2MP自動通道TE。

配置檔案21預設MDT - IR - BGP-AD - BGP - C組播信令

Cisco IOS目前不支援設定檔21和IR。

配置檔案22預設MDT - P2MP-TE - BGP-AD BGP - C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔22和P2MP自動通道TE。

設定檔23分隔的MDT - IR - BGP-AD - PIM C多點傳送訊號

Cisco IOS目前不支援設定檔23和IR。

配置檔案24已分割槽MDT - P2MP-TE - BGP-AD - PIM C-mcast信令

Cisco IOS目前不支援設定檔24和P2MP自動通道TE。

設定檔25分隔的MDT - IR - BGP-AD - BGP C-mcast訊號傳送

Cisco IOS目前不支援設定檔25和IR。

設定檔26分隔的MDT - P2MP TE - BGP-AD - BGP C-mcast訊號傳送

Cisco IOS目前不支援設定檔26和P2MP自動通道TE。

驗證

目前沒有適用於這些組態的驗證程式。

疑難排解

目前尚無適用於這些組態的具體疑難排解資訊。