目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

有狀態和無狀態DHCPv6

網路圖表

DHCPv6與DHCPv4消息型別

無狀態DHCPv6中繼

組態

封包流量

驗證

調試

Wireshark快照

有狀態DHCPv6

組態

封包流量

驗證

調試

Wireshark快照

疑難排解

DHCP中繼輸出

發行地址

調試

相關資訊

相關思科支援社群討論

簡介

本文檔介紹如何將思科自適應安全裝置(ASA)配置為DHCPv6中繼代理，並介紹一些基本故障排除。在ASA代碼版本9.0及更高版本中，ASA支援

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- IPv6基本概念

- IPv6編址機制

- DHCPv6資料包流

- DHCP中繼概念

採用元件

本文檔中的資訊基於ASA 5500版本9.1.2。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

有狀態和無狀態DHCPv6

如果您瞭解IPv6中的不同地址分配方法，它將幫助您瞭解DHCPv6中繼功能在ASA上的工作方式。有關無狀態地址自動配置(SLAAC)和DHCPv6的簡介，請參閱使用SLAAC和DHCP在IPv6中分配動態地址。

網路圖表

此示例配置說明如何將ASA配置為DHCPv6中繼代理。在此配置中，CLIENT是連線IPv6客戶端的介面。SERVER是通過DHCPv6伺服器2001:db8:200:2/64進行訪問的介面。

DHCPv6與DHCPv4消息型別

無狀態DHCPv6中繼

組態

以下是ASA上無狀態DHCPv6中繼配置的基本配置：

interface GigabitEthernet0/1

nameif CLIENT

security-level 100

ipv6 address 2001:db8:100::1/64

ipv6 enable

ipv6 nd other-config-flag

!

interface GigabitEthernet0/0

nameif SERVER

security-level 0

ipv6 address 2001:db8:200:1/64

ipv6 enable

!

ipv6 dhcprelay server 2001:db8:200:2 inside

ipv6 dhcprelay enable outside

封包流量

使用無狀態DHCPv6時，下面是來自客戶端的資料包流：

ASA會攔截這些資料包並將其封裝為DHCP中繼格式：

驗證

調試

如果啟用debug ipv6 dhcprelay和debug ipv6 dhcp，則相關輸出將列印到螢幕。此輸出來自一個工作場景：

IPv6 DHCP: Received INFORMATION-REQUEST from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

dst ff02::1:2

type INFORMATION-REQUEST(11), xid 1588088

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 6

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST,UNKNOWN

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying INFORMATION-REQUEST from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY: Creating relay binding for fe80::c671:feff:fe93:b51a at interface CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY:   to 2001:db8:200::2 via 2001:db8:200::2 using SERVER

IPv6 DHCP: Sending RELAY-FORWARD to 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::1

dst 2001:db8:200::2 (SERVER)

type RELAY-FORWARD(12), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 34

type INFORMATION-REQUEST(11), xid 1588088

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 6

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST,UNKNOWN

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP: Received RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::2 (SERVER)

dst 2001:db8:200::1

type RELAY-REPLY(13), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 67

type REPLY(7), xid 1588088

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP_RELAY:   relayed msg: REPLY

IPv6 DHCP_RELAY:   to fe80::c671:feff:fe93:b51a

IPv6 DHCP: Sending REPLY to fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::219:7ff:fe24:2e44

dst fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

type REPLY(7), xid 1588088

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

在INFORMATION-REQUEST請求資料包中，客戶端僅請求DNS-Server和Domain，這是預期的，因為客戶端配置為無狀態DHCPv6。

Wireshark快照

DHCP使用者端請求

ASA中繼的DHCP請求

來自伺服器的DHCP回覆

回覆已轉發到客戶端

有狀態DHCPv6

組態

以下是ASA上的有狀態DHCPv6中繼配置的基本配置：

interface GigabitEthernet0/1

nameif CLIENT

security-level 100

ipv6 address 2001:db8:100::1/64

ipv6 enable

!

interface GigabitEthernet0/0

nameif SERVER

security-level 0

ipv6 address 2001:db8:200:1/64

ipv6 enable

!

ipv6 dhcprelay server 2001:db8:200:2 inside

ipv6 dhcprelay enable outside

封包流量

使用有狀態DHCPv6時，下面是來自客戶端的資料包流：

ASA會攔截這些資料包並將其封裝為DHCP中繼格式：

驗證

調試

IPv6 DHCP: Received SOLICIT from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

dst ff02::1:2

type SOLICIT(1), xid 2490681

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 4

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

option IA-NA(3), len 12

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying SOLICIT from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY: Creating relay binding for fe80::c671:feff:fe93:b51a at interface CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY:   to 2001:db8:200::2 via 2001:db8:200::2 using SERVER

IPv6 DHCP: Sending RELAY-FORWARD to 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::1

dst 2001:db8:200::2 (SERVER)

type RELAY-FORWARD(12), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 48

type SOLICIT(1), xid 2490681

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 4

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

option IA-NA(3), len 12

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP: Received RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::2 (SERVER)

dst 2001:db8:200::1

type RELAY-REPLY(13), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 111

type ADVERTISE(2), xid 2490681

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 43200, T2 69120

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP_RELAY:   relayed msg: ADVERTISE

IPv6 DHCP_RELAY:   to fe80::c671:feff:fe93:b51a

IPv6 DHCP: Sending ADVERTISE to fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::219:7ff:fe24:2e44

dst fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

type ADVERTISE(2), xid 2490681

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 43200, T2 69120

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

IPv6 DHCP: Received REQUEST from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

dst ff02::1:2

type REQUEST(3), xid 2492842

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 4

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying REQUEST from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY:   to 2001:db8:200::2 via 2001:db8:200::2 using SERVER

IPv6 DHCP: Sending RELAY-FORWARD to 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::1

dst 2001:db8:200::2 (SERVER)

type RELAY-FORWARD(12), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 90

type REQUEST(3), xid 2492842

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option ORO(6), len 4

DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP: Received RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::2 (SERVER)

dst 2001:db8:200::1

type RELAY-REPLY(13), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 111

type REPLY(7), xid 2492842

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 43200, T2 69120

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP_RELAY:   relayed msg: REPLY

IPv6 DHCP_RELAY:   to fe80::c671:feff:fe93:b51a

IPv6 DHCP: Sending REPLY to fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::219:7ff:fe24:2e44

dst fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

type REPLY(7), xid 2492842

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 43200, T2 69120

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option DNS-SERVERS(23), len 16

2001:db8:1000::1

option DOMAIN-LIST(24), len 11

cisco.com

Wireshark快照

SOLICIT(1)

DHCPv6客戶端傳送Solicit消息以查詢DHCPv6伺服器。

ASA中繼請求消息。

廣告(2)

響應於從客戶端接收到的Solicit消息，伺服器傳送Advertise消息以指示其可用於DHCP服務。

請求(3)

客戶端傳送請求消息以請求來自特定伺服器的配置引數，包括IP地址或授權字首。

答覆(7)

伺服器傳送包含已分配地址和配置引數的回覆消息，以響應從客戶端接收的Solicit、Request、Renew或Rebind消息。伺服器傳送包含配置引數的回覆消息以響應資訊請求消息。伺服器傳送回覆消息以響應確認或拒絕分配給客戶機的地址與客戶機所連線的鏈路相符的確認消息。伺服器傳送回覆消息以確認收到釋放或拒絕消息。

疑難排解

確認與DHCPv6伺服器的連線。

ciscoasa# show ipv6 neighbor

IPv6 Address                              Age Link-layer Addr State Interface

2001:db8:200::2                             0 0024.14a3.3c98  REACH SERVER

確認在客戶端請求IPv6地址時收到來自該客戶端的資料包。客戶端傳送的資料包將取決於地址分配設定（即有狀態和無狀態）。

當客戶端開始DHCPv6進程時，它會傳送Router Solicit消息以發現鏈路上存在IPv6路由器。它傳送組播路由器請求消息以提示IPv6路由器響應。在Router Solicitation消息的乙太網報頭中，將顯示以下欄位：

- Source Address欄位是請求IPv6地址的主機的MAC地址。

- Destination Address欄位設定為33-33-00-00-00-02。

在路由器請求消息的IPv6報頭中，將顯示以下欄位。

- Source Address欄位設定為分配給傳送介面的本地鏈路IPv6地址或IPv6未指定的地址(::)。

- Destination Address欄位設定為本地鏈路範圍所有路由器組播地址(FF02::2)。

- Hop Limit欄位設定為255。

作為響應，IPv6路由器傳送未經請求的路由器通告消息Router Advertisement消息包含主機確定鏈路字首、鏈路最大傳輸單元(MTU)和特定路由所需的資訊。

ciscoasa(config)# show capture capin detail

fe80::c671:feff:fe93:b51a.546 > ff02::1:2.547:  [udp sum ok] udp 42

[hlim 255] (len 100)---->Request from client

fe80::219:7ff:fe24:2e44.547 > fe80::c671:feff:fe93:b51a.546:  [udp sum ok]

udp 75 [class 0xe0] (len 133, hlim 255)

ciscoasa(config)# show capture capout detail

2 packets captured

1: 12:06:52.700799       2001:db8:200:1.547 > 2001:db8:200:2.547:  udp 88

[class 0xe0]---->ASA forwards request to DHCPv6 router

2: 12:06:53.289047      2001:db8:200:2.547 > 2001:db8:200:1.547:  udp 121

[class 0xe0]----> Reply from DHCPV6 server.

DHCP中繼輸出

ciscoasa# show ipv6 dhcprelay binding

1 in use, 1 most used

Client: fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

DUID: 00030001c471fe93b516, Timeout in 56 seconds

附註：ASA會在短期內刪除繫結。debug ipv6 dhcprelay中會顯示這種情況。

IPv6 DHCP_RELAY: Deleting binding for fe80::c671:feff:fe93:b51a at interface CLIENT

ciscoasa# show ipv6 dhcprelay statistics

Relay Messages:

SOLICIT                                       2

ADVERTISE                                     2

REQUEST                                       2

CONFIRM                                       0

RENEW                                         0

REBIND                                        0

REPLY                                         9

RELEASE                                       1

DECLINE                                       0

RECONFIGURE                                   0

INFORMATION-REQUEST                           6

RELAY-FORWARD                                 11

RELAY-REPLY                                   11

Relay Errors:

Malformed message:                            0

Block allocation/duplication failure:         0

Hop count limit exceeded:                     0

Forward binding creation failure:             0

Reply binding lookup failure:                 0

No output route:                              0

Conflict relay server route:                  0

Failed to add server input rule:              0

Unit or context is not active:                0

Total Relay Bindings Created:                   8

發行地址

客戶端可以在完成之後釋放其DHCPv6分配的地址用於網路。下一部分顯示與有狀態DHCPv6中的地址釋放相關的調試輸出。

調試

IPv6 DHCP: Received RELEASE from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

dst ff02::1:2

type RELEASE(8), xid 3180815

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying RELEASE from fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY: Creating relay binding for fe80::c671:feff:fe93:b51a at interface CLIENT

IPv6 DHCP_RELAY:   to 2001:db8:200::2 via 2001:db8:200::2 using SERVER

IPv6 DHCP: Sending RELAY-FORWARD to 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::1

dst 2001:db8:200::2 (SERVER)

type RELAY-FORWARD(12), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 82

type RELEASE(8), xid 3180815

option ELAPSED-TIME(8), len 2

elapsed-time 0

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option IA-NA(3), len 40

IAID 0x00040001, T1 0, T2 0

option IAADDR(5), len 24

IPv6 address 2001:db8:300:0:48ae:5f5d:8290:e926

preferred INFINITY, valid INFINITY

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP: Received RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src 2001:db8:200::2 (SERVER)

dst 2001:db8:200::1

type RELAY-REPLY(13), hop 0

link 2001:db8:100::1

peer fe80::c671:feff:fe93:b51a

option RELAY-MSG(9), len 45

type REPLY(7), xid 3180815

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option STATUS-CODE(13), len 9

status code SUCCESS(0)

status message: SUCCESS

option INTERFACE-ID(18), len 4

0x00000015

IPv6 DHCP_RELAY: Relaying RELAY-REPLY from 2001:db8:200::2 on SERVER

IPv6 DHCP_RELAY:   relayed msg: REPLY

IPv6 DHCP_RELAY:   to fe80::c671:feff:fe93:b51a

IPv6 DHCP: Sending REPLY to fe80::c671:feff:fe93:b51a on CLIENT

IPv6 DHCP: detailed packet contents

src fe80::219:7ff:fe24:2e44

dst fe80::c671:feff:fe93:b51a (CLIENT)

type REPLY(7), xid 3180815

option SERVERID(2), len 10

00030001002414a33c94

option CLIENTID(1), len 10

00030001c471fe93b516

option STATUS-CODE(13), len 9

status code SUCCESS(0)

status message: SUCCESS

相關資訊

瞭解各種DHCP選項

ASA DHCP中繼配置示例

配置ASA以傳遞IPv6流量

使用CLI和ASDM的ASA資料包捕獲配置示例