目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

R3主集線器路由器

R4集線器邊界路由器

R5集線器邊界路由器

R9分支主路由器

R10分支主路由器

驗證

檢查和檢驗EIGRP SAF

通過EIGRP SAF從主集線器向主輻條推送策略

站點字首也被推送到SAF地址系列上

相關思科支援社群討論

簡介

效能路由(PfRv3)是一種智慧解決方案，可監控各種與網路效能相關的引數，如延遲、抖動、鏈路利用率。PfRv3相應地從多個候選鏈路中選擇最佳送出鏈路，並通過其路由流量。為此，PfRv3允許網路管理員在集線器主機上配置集中策略，然後將這些策略推送到多個集線器分支。

必要條件

需求

思科建議您瞭解效能路由(PfR)的基本知識。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

集中策略定義

在PfRv3中，所有策略均由主集線器裝置建立和修改。主中心還負責將這些策略推送到所有主分支裝置。這種策略集中調配大大增加了PfRv3的可擴充性。網路管理員定義的策略要求處理各種型別的流量。流量可以根據DSCP值或Lotus notes、WebEx等應用型別進行分組/分類。

EIGRP服務地址系列(SAF):

EIGRP將與集線器邊界路由器以及主分支路由器形成SAF鄰居鄰接關係。下面是一組EIGRP SAF鄰居節點：

1. 集線器主控制器<—>集線器邊界路由器

2. 集線器主控制器<—>分支主控制器

3. 分支機構主控制器<—>分支機構邊界路由器

PfRv3使用EIGRP SAF框架將策略從中心站點推送到多個分支站點。只有中心主機才有權修改任何預先部署的策略，然後這些修改後的策略通過EIGRP SAF框架與其他分支主機同步。

網路圖表

組態

R3主集線器路由器

interface Loopback0

ip address 10.3.3.3 255.255.255.255

!

domain PfRv3

vrf default

master hub

source-interface Loopback0

class VOICE sequence 10

match dscp ef policy voice

path-preference MPLS fallback INET

R4集線器邊界路由器

interface Loopback0

ip address 10.4.4.4 255.255.255.255

!

domain PfRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path MPLS

R5集線器邊界路由器

interface Loopback0

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

domain one

vrf default

border

source-interface Loopback0

master 10.3.3.3

domain one path INET

R9分支主路由器

interface Loopback0

ip address 10.9.9.9 255.255.255.255

domain PFRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master local

master branch

source-interface Loopback0

hub 10.3.3.3

R10分支主路由器

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.255

domain PFRv3

vrf default

border

source-interface Loopback0

master local

master branch

source-interface Loopback0

hub 10.3.3.3

驗證

檢查和檢驗EIGRP SAF

R3將與分支主控制器（R9和R10）和中心邊界路由器（R4和R5）形成EIGRP SAF鄰接關係。

R3#show eigrp service-family ipv4 neighbors

EIGRP-SFv4 VR(#AUTOCFG#) Service-Family Neighbors for AS(59501)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

3   10.4.4.4                Lo0                     503 01:30:28    9   100  0  7

2   10.5.5.5                Lo0                     592 01:30:28   11   100  0  7

1   10.9.9.9                Lo0                     505 01:30:28   22   132  0  10

0   10.10.10.10             Lo0                     519 01:30:28   21   132  0  10

分支主路由器將與中心主控制器形成SAF鄰居關係

R9#show eigrp service-family ipv4 neighbors

EIGRP-SFv4 VR(#AUTOCFG#) Service-Family Neighbors for AS(59501)

H   Address                 Interface              Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq

(sec)         (ms)       Cnt Num

0   10.3.3.3                Lo0                     530 01:34:43   32   192  0  19

配置PfRv3後，EIGRP SAF會在後台自動啟動。不需要執行其他配置。EIGRP SAF鄰居關係在主集線器和主邊界路由器(BR)以及主集線器和主分支之間構建。

建立EIGRP SAF鄰接關係至關重要，因為SAF為策略、效能監控指標(PMI)等的交換和同步奠定了基礎。

通過EIGRP SAF從主集線器向主輻條推送策略

R3#show domain one master policy

No Policy publish pending

class VOICE sequence 10

path-preference MPLS fallback INET

class type: Dscp Based

match dscp ef policy voice

priority 2 packet-loss-rate threshold 1.0 percent

priority 1 one-way-delay threshold 150 msec

priority 3 jitter threshold 30000 usec

priority 2 byte-loss-rate threshold 1.0 percent

R9#show domain one master policy

class VOICE sequence 10

path-preference MPLS fallback INET

class type: Dscp Based

match dscp ef policy voice

priority 2 packet-loss-rate threshold 1.0 percent

priority 1 one-way-delay threshold 150 msec

priority 3 jitter threshold 30000 usec

priority 2 byte-loss-rate threshold 1.0 percent

站點字首也被推送到SAF地址系列上

站點字首是每個站點的內部字首。站點字首資料庫位於主控制器和邊界路由器上。從每個站點向分支位置發起流量時，會學習站點字首。主控制器和邊界路由器將維護應在每個PFR運行站點同步的站點字首表。site-prefix表中的標誌有助於瞭解字首的學習方式。

L標誌: — 表示通過監控wan鏈路上的出口流量而本地學習的字首。

S標誌: — 表示通過SAF地址系列獲取的字首。

C標誌: — 表示使用命令「site-prefixes」在主機上配置的字首。

T標誌: — 表示字首為企業字首。

在以下示例中，字首10.2.3.0/24在R3上本地獲取，其資訊通過SAF傳遞到R9:

R3#sh domain one master site-prefix

Change will be published between 5-60 seconds

Next Publish 01:54:04 later

Prefix DB Origin: 10.3.3.3

Prefix Flag: S-From SAF; L-Learned; T-Top Level; C-Configured;

Site-id              Site-prefix          Last Updated         Flag

--------------------------------------------------------------------------------

10.3.3.3              10.2.3.0/24          1w1d     ago          L,

10.9.9.9              10.20.20.0/24        00:06:30 ago         S,

--------------------------------------------------------------------------------

R9#sh domain one master site-prefix

Change will be published between 5-60 seconds

Next Publish 01:55:53 later

Prefix DB Origin: 10.9.9.9

Prefix Flag: S-From SAF; L-Learned; T-Top Level; C-Configured;

Site-id              Site-prefix          Last Updated         Flag

--------------------------------------------------------------------------------

10.3.3.3              10.2.3.0/24          00:11:41 ago         S,

10.9.9.9              10.20.20.0/24          00:04:06 ago         L,

--------------------------------------------------------------------------------

下圖顯示了通過EIGRP SAF系列推送的各種屬性：

1. EIGRP SAF會將集線器MC上的站點字首資料庫、監控規範和全域性模板推送到所有集線器邊界裝置。

2. Master Hub還會使用SAF將站點字首和全域性模板推送到邊界主機。

3. 然後，Border Master將其本地站點字首以及從集線器MC訂閱的屬性（如步驟2所示）推送到其BR。

下面是主中心路由器的輸出，顯示它正在發佈服務

R3#show domain one master peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.3.3.3)

Peering type:      Listener

Subscribed service:

cent-policy (2) :

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:06:33 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 31

service-provider (4) :

globals (5) :

pmi (3) :

Published service:

site-prefix (1) :

Last Publish Info: 01:06:33 ago, Size: 168, Compressed size: 132, Status: No Error

cent-policy (2) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 1380, Compressed size: 345, Status: No Error

pmi (3) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 1535, Compressed size: 432, Status: No Error

globals (5) :

Last Publish Info: 1w0d ago, Size: 325, Compressed size: 197, Status: No Error

下面是集線器邊界路由器的輸出

R5#show domain one border peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.5.5.5)

Peering type: Peer(With 10.3.3.3)

Subscribed service:

pmi (3) :

Last Notification Info: 01:30:58 ago, Size: 1535, Compressed size: 452, Status: No Error, Count: 47

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:07:09 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 464

globals (5) :

Last Notification Info: 01:30:58 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 47

Published service:

因此，它只訂閱中心主路由器提供的服務。

R9#show domain one maste peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.9.9.9)

Peering type:      Listener, Peer(With 10.3.3.3)

Subscribed service:

cent-policy (2) :

Last Notification Info: 01:35:29 ago, Size: 1380, Compressed size: 365, Status: No Error, Count: 25

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:11:39 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 339

service-provider (4) :

globals (5) :

Last Notification Info: 01:35:29 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 50

Published service:

site-prefix (1) :

Last Publish Info: 01:11:40 ago, Size: 242, Compressed size: 140, Status: No Error

R9#show domain one border peering

Peering state: Enabled

Origin:         Loopback0(10.9.9.9)

Peering type: Peer(With 10.9.9.9)

Subscribed service:

pmi (3) :

Last Notification Info: 01:36:26 ago, Size: 1535, Compressed size: 452, Status: No Error, Count: 25

site-prefix (1) :

Last Notification Info: 01:12:36 ago, Size: 242, Compressed size: 160, Status: No Error, Count: 339

globals (5) :

Last Notification Info: 01:36:26 ago, Size: 325, Compressed size: 217, Status: No Error, Count: 50

Published service: