目錄

簡介

本文說明通過物理控制檯埠運行IOS XR XR7路由器（Cisco 8000 / NCS-540L平台）時的注意事項。

問題描述

當通過物理控制檯埠操作IOS XR XR7路由器時，根據使用者的按鍵，XR7控制檯訪問可能會停滯或掛起。

一旦IOS XR XR7路由器進入此狀態，就會出現以下症狀：

- XR控制檯輸出中不顯示任何輸出字元。

- 在XR控制檯輸出上將不再返回任何輸入字元。

- 使用者仍然可以通過SSH/Telnet登入到IOS XR XR7路由器，以便管理IOS XR XR7路由器，而不會出現問題。

- BMC控制檯可用，使用者可以從BMC控制檯訪問XR(x86)。（BMC僅適用於某些Cisco 8000平台）

解決方案

預設情況下在XR7控制檯上啟用流量控制功能，並且以下按鍵可以停止或恢復XR7控制檯輸出。

- "Ctrl+s"（停止）：按住「Control」鍵（軟體的「s」）時按「s」

- "Ctrl+q"（開始）：按住「Control」鍵（「question」的「q」）時按「q」

使用者在XR控制檯上按"Ctrl+s"（停止）時，將啟用流控制，並且XR控制檯上不會顯示任何輸出，直到恢復。

使用者在XR控制檯上按"Ctrl+q"（啟動）時，將再次恢復XR控制檯輸出。