目錄

簡介

必要條件

需求

顯示技術支援檔案

記錄終端會話

在儲存中建立檔案

Crashinfo檔案

核心檔案

跟蹤日誌

系統報告

核心核心

如何提取檔案

TFTP

FTP

SCP

USB

疑難排解

確認開啟的埠

USB格式

轉接中斷

中繼TFTP伺服器。

簡介

本檔案將說明所需的檔案，這些檔案可確定Cisco IOS®/Cisco IOS XE中意外重新載入的原因，並將它們上傳到TAC案例。不討論SDWAN部署。

必要條件

需求

- 本檔案適用於執行Cisco IOS/Cisco IOS XE軟體的Cisco路由器和交換器。

- 為了收集本文檔中描述的檔案，裝置必須啟動且穩定。

- 為了通過傳輸協定提取檔案，需要一台伺服器（安裝檔案傳輸應用程式/服務），該伺服器必須具有L3可達性。

- 需要通過SSH/Telnet到裝置的控制檯或遠端連線。

附註：在意外的重新載入事件中，某些檔案可能不會根據重新載入的性質和平台來產生。

顯示技術支援檔案

show tech-support命令輸出包括有關裝置當前狀態（記憶體和CPU利用率、日誌、配置等）的一般資訊，以及有關發生意外重新載入事件時建立的檔案的資訊。

在出現意外重新啟動情況時，需要檢查的要點包括：

- 裝置上安裝的當前Cisco IOS/Cisco IOS XE版本。

- 包含埠、卡和模組詳細資訊的系統配置。

- 存在其他檔案，以便在檔案系統中提供根本原因分析。

show tech-support輸出可以通過兩種不同方式獲取：記錄終端會話或在儲存中建立檔案並將其從裝置傳輸:

記錄終端會話

在Putty中，導航到Session > Logging，然後在Session logging頁籤中選擇，然後選擇All session output選項，如下圖所示。

預設情況下，檔案以putty.log名稱儲存在Putty資料夾中。使用Browse按鈕可以更改檔案的資料夾和名稱。

完成配置後，必須通過Console、Telnet或SSH將Putty會話連線到裝置。

在裝置會話中，建議在許可權模式下設定terminal length 0命令，然後使用show tech-support命令。

# terminal length 0

# show tech-support

附註：此命令的執行可能需要幾秒鐘。不要中斷執行。

在儲存中建立檔案

可以在裝置上建立show tech-support檔案，並將其儲存在檔案系統儲存（內部或外部）之一中。 所有裝置中的命令語法都保持不變，但使用的檔案系統可以更改。檔案也可以直接在外部伺服器上建立，本節介紹本地檔案系統的語法。

若要在快閃記憶體中建立檔案，必須使用命令show tech-support |在特權模式下重定向flash:Showtech.txt:

# show tech-support | redirect flash:Showtech.txt

文本檔案生成時，終端不能使用幾秒。完成後，可以使用show[file system]:指令;由於檔案是純文字檔案檔案，因此可以使用更多命令在裝置上顯示內容。

# show flash:

# more flash:Showtech.txt

建立檔案後，可以透過選擇的傳輸通訊協定(FTP/TFTP/SCP)將其擷取到外部儲存裝置，並共用檔案進行分析。

Crashinfo檔案

crashinfo檔案是一個文本檔案，其中包含有助於識別崩潰原因的調試詳細資訊。內容因平台而異。通常，它具有crash之前的logging buffer和處理器在崩潰之前以編碼模式運行的函式。在Cisco IOS平台中，這是崩潰後檔案系統中最常見的檔案。在Cisco IOS XE平台中，此檔案僅在IOSd進程中發生崩潰時生成；如果任何其他進程失敗，則裝置不會建立crashinfo檔案。

在平台上的flash、bootflash、硬碟或crashinfo儲存下可以找到crashinfo檔案。在冗餘控制平面平台的情況下，可以在主用和/或備用管理引擎中找到崩潰檔案。

此檔案的內容是有限的，因為它僅在意外重新啟動之前拍攝DRAM記憶體和進程的記憶體區域。在某些情況下，可能需要其他檔案/輸出來確定重新啟動的根本原因。

核心檔案

在Cisco IOS XE平台中，當進程或服務因運行時錯誤而終止其執行（並導致意外重新啟動）時，會建立一個核心檔案。此檔案包含有關重新載入事件的上下文資訊。

在Cisco IOS XE平台中，當意外重新啟動由軟體驅動時，預設情況下會生成該指令碼。核心層檔案可以在任何Linux進程（包括IOSd進程）下建立。

核心轉儲檔案是壓縮檔案，包含觸發崩潰的特定進程在執行中使用的所有記憶體的資訊。此檔案需要特殊的工具進行解碼，因此，為了保持其一致性，需要提取該檔案而不做任何更改。解壓縮檔案或作為文本提取資訊(如more命令)不允許支援團隊對內容進行解碼。

Core檔案通常儲存在bootflash或harddisk的core資料夾中。

下一個示例顯示了corefile如何出現在bootflash檔案系統中的核心資料夾中：

------------------ show bootflash: all ------------------

9   10628763 Jul 14 2021 09:58:49 +00:00 /bootflash/core/Router_216_Router_RP_0_ucode_pkt_PPE0_3129_1626256707.core.gz

10   10626597 Jul 23 2021 13:35:26 +00:00 /bootflash/core/Router_216_Router_RP_0_ucode_pkt_PPE0_2671_1627047304.core.gz

附註：為了使TAC能夠成功分析核心檔案，需要提取檔案而無需任何修改或更改。

若要驗證從裝置提取此檔案的方法，請導航到Extract Files部分。

跟蹤日誌

tracelog是Cisco IOS XE中每個進程的內部日誌。tracelogs目錄預設建立，其內容定期被覆蓋。此資料夾可在bootflash或harddisk中找到。

可以安全刪除該資料夾，但不建議這樣做，因為在發生意外重新載入事件時它可以提供其他資訊。

為了提取資料夾的內容，最簡單的方法是建立一個包含所有tracelogs檔案的壓縮檔案。在平台上，您可以使用以下命令：

對於Cisco IOS XE路由器：

# request platform software trace slot rp active archive target bootflash:TAC_tracelogs

對於Cisco IOS XE交換機和無線控制器：

# request platform software trace archive target bootflash:TAC_tracelogs

Tracelog是需要其他工具進行解碼的編碼檔案，因此需要在建立壓縮檔案時對其進行解壓。

要檢查從裝置提取此檔案的方法，請導航到Extract Files部分。

系統報告

系統報告是一個壓縮檔案，當發生意外重新載入時，它收集軟體執行中的大部分可用資訊。系統報告包含tracelogs、crashinfo和core檔案。在Cisco IOS XE交換機和無線控制器上發生意外重新載入時，將建立此檔案。

此檔案可在bootlfash或harddisk的主目錄中找到。

它始終包含重新引導之前生成的tracelogs。在意外重新載入的情況下，它有事件的崩潰檔案和核心檔案。

此檔案是壓縮檔案，資料夾可以解壓縮，但它需要額外的工具來解碼資訊。

若要檢查從裝置提取此檔案的方法，請導航到Extract Files部分。

核心核心

核心核心由Linux核心建立，而不是由Cisco IOS XE進程建立。當裝置由於核心故障而重新載入時，通常建立完整的核心核心（壓縮檔案）和核心核心（純文字檔案）檔案的摘要。

您可以檢視導致意外重新啟動的流程，但始終建議向Cisco TAC提供檔案，以便提供重新載入原因的完整分析。

核心核心檔案可在bootflash或硬碟的主目錄中找到。

如何提取檔案

本節介紹將所需的檔案從Cisco IOS/Cisco IOS XE平台傳輸到外部儲存使用者端所需的基本組態。

從裝置到伺服器的可達性應該可用。如有必要，請確認沒有防火牆或配置可以阻止從裝置到伺服器的流量。

本節不建議使用任何特定的伺服器應用程式。

TFTP

若要透過TFTP傳輸檔案，需要設定與TFTP伺服器應用程式的連接能力。無需其他配置。

預設情況下，某些裝置的ip tftp source interface配置通過管理介面處於活動狀態。如果無法透過管理介面存取伺服器，請執行命令以移除此組態：

(config)# no ip tftp source interface

完成到達伺服器的配置後，為了傳輸檔案，可以運行以下命令：

#copy

:<file> tftp:

Address or name of remote host []? X.X.X.X

Destination filename [<file>]?

FTP

若要透過FTP傳輸檔案，需要設定可連線至FTP伺服器應用程序的連線。必須從裝置和FTP服務器應用程式配置FTP使用者名稱和密碼。要在裝置上設定憑據，請運行以下命令：

(config)#ip ftp username username

(config)#ip ftp password password

或者，您可以使用以下命令在裝置上配置FTP源介面：

(config)# ip ftp source interface interface

完成到達伺服器的配置後，為了傳輸檔案，可以運行以下命令：

#copy

:<file> ftp:

Address or name of remote host []? X.X.X.X

Destination filename [<file>]?

SCP

為了通過SCP傳輸檔案,需要設定與SCP伺服器應用程序的可達性。必須在裝置和SCP伺服器應用上配置本地使用者名稱和密碼(需要憑證才能開始傳輸)和傳輸。還需要在裝置上配置SSH。要確認已配置SSH服務，請運行命令：

#show running-config | section ssh

ip ssh version 2

ip ssh server algorithm encryption 3des-cbc aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

ip ssh client algorithm encryption 3des-cbc aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

transport input ssh

transport input ssh

要在裝置上設定憑據，請運行命令：

(config)#username USER password PASSWORD

附註：在使用TACACS或其他服務進行SSH使用者身份驗證的情況下，如果SCP伺服器也具有使用者資訊，則可以使用這些憑據。

完成組態後，若要傳輸檔案，可以執行以下命令：

#copy

:<file> scp:

Address or name of remote host []? X.X.X.X

Destination filename [<file>]?

USB

通過USB快閃記憶體傳輸檔案不需要可訪問網路中的任何外部伺服器，但需要物理訪問裝置。

所有使用Cisco IOS/Cisco IOS XE的物理裝置都有可用作外部儲存的USB埠。

若要確認是否已識別USB快閃記憶體驅動器，請運行show file systems 命令：

#show file systems

File Systems:

Size(b)  Free(b)  Type  Flags  Prefixes

-  -  opaque  rw  system:

-  -  opaque  rw  tmpsys:

*  11575476224  10111098880  disk  rw  bootflash: flash:

2006351872  1896345600  disk  ro  webui:

-  -  opaque  rw  null:

-  -  opaque  ro  tar:

-  -  network rw  tftp:

33554432  33527716  nvram  rw  nvram:

-  -  opaque  wo  syslog:

-  -  network rw  rcp:

-  -  network rw  pram:

-  -  network rw  http:

-  -  network rw  ftp:

-  -  network rw  scp:

-  -  network rw  sftp

-  -  network rw  https:

-  -  network ro  cns:

2006351872 1896345600 disk rw usbflash0:

註：Cisco IOS/Cisco IOS XE裝置支援官方的Cisco USB快閃記憶體驅動器。對於任何第三方USB快閃記憶體，支援有限。

在正確的插槽（usbflash0或usbflash1）中裝置識別USB快閃記憶體後，如果有足夠的可用空間，請使用以下命令傳輸檔案：

#copy

:<file> usbflashX:

Destination filename [<file>]?

疑難排解

本節介紹在將檔案（從Cisco IOS或Cisco IOS XE裝置）傳輸到外部方法時，可以找到和使用的某些常見錯誤和解決方法。

確認開啟的埠

如果確認與伺服器的可達性後，裝置顯示連線被拒絕錯誤，則可以驗證裝置端的埠是否可用（沒有阻止流量的ACL條目），以及伺服器端的埠是否可用（最後一部分是使用具有所需埠的telnet命令）。

根據使用的協定，運行以下命令：

TFTP

#telnet X.X.X.X 69

FTP

#telnet X.X.X.X 21

SCP

#telnet X.X.X.X 22

附註：先前的連線埠是每個通訊協定的預設連線埠，可以變更這些連線埠。

如果命令未提供成功的開放埠，則確認可能丟棄通訊的任何配置錯誤（從伺服器端或路徑中的任何防火牆）非常有用。

USB格式

大多數Cisco IOS和Cisco IOS XE裝置無法識別第三方USB。

Cisco IOS路由器和交換機無法識別大於4GB的USB。Cisco IOS XE平台可以識別大小大於4GB的USB。

如果是第三方USB，則可以使用FAT32或FAT16格式進行測試。即使對於相容的USB記憶體驅動器，也不能識別任何其他格式。

轉接中斷

對於具有許多躍點的伺服器，可能會中斷檔案傳輸並需要重新開始傳輸。

在此案例中，在vty線路上使用此配置可能會非常有用：

(config)#line vty 0 4

(config-line)#exec-timeout 0 0

先前的設定可確保不會捨棄傳輸作業階段，即使控制封包在路徑中遭捨棄，或是封包花費太長時間而無法確認。

傳輸完成後，建議從vty線路中刪除此配置。

始終建議將檔案伺服器放置在儘可能靠近裝置的地方。

中繼TFTP伺服器。

思科裝置可用作臨時的TFTP伺服器，用於不能直接傳輸到本地檔案伺服器的傳輸。

在裝置上（使用需要提取的檔案），可以運行命令：

(config)#tftp-server

:<file>

在設定為使用者端的裝置上，您可以執行TFTP一節中顯示的命令。