目錄

簡介

背景資訊

Cisco IOS XE 軟體支援

行動

簡介

本文說明如何為企業路由平台選擇穩定的Cisco IOS® XE版本。

背景資訊

本文檔介紹Catalyst 8000 Edge、ASR1000、ISR4000、CSR1000v和ISR1000平台的推薦版本。

通常認為本文檔中提供的軟體版本對於大多數部署都是穩定的。在選擇版本之前，請檢視相關的版本說明文檔，並驗證是否未發出警告，以根據裝置配置的功能來影響裝置。版本說明還包含一些表，這些表標識了在執行Cisco IOS XE升級之前必須升級Rommon、現場可程式設計門陣列(FPGA)或複雜可程式設計邏輯設備(CPLD)版本的時間。

建議儘可能安裝Cisco IOS XE軟體的擴展維護(EM)版本。如果尚未在EM版本中提供特定功能的硬體支援或支援，則需要標準維護(SM)版本。當下一個EM版本可用時，建議從SM遷移到提供相同硬體和軟體支援的EM版本。

Cisco IOS XE 軟體支援

每個Cisco IOS XE軟體版本可分為SM版本或EM版本。

SM版本 — 從首次客戶發貨(FCS)到預定重建的持續支援壽命為12個月。例如Cisco IOS XE軟體版本16.11、17.2和17.5。

EM版本 — 從FCS持續36個月的支援生命週期（包括計畫的重建）。例如Cisco IOS XE軟體版本16.9和16.12。

註：隨後的每個第三個版本（例如Cisco IOS XE軟體版本16.12、17.3、17.6、17.9、17.12等）都是EM版本。

行動

產品系列

推薦的版本

已知警告/註釋

版本資訊

Catalyst 8500

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Catalyst 8500系列邊緣平台版本說明

Catalyst 8500L

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Catalyst 8500系列邊緣平台版本說明

Catalyst 8300

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

版本說明Cisco Catalyst 8300邊緣平台

Catalyst 8200

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Cisco Catalyst 8200邊緣平台版本說明

Catalyst 8200L

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Cisco Catalyst 8200邊緣平台版本說明

Catalyst 8000v

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Cisco Catalyst 8000V Edge軟體版本說明

ASR1000

17.6.6a或17.9.4a

- 17.x的早期版本知道FN - 70611

- 將RP2從較舊版本升級到16.12+時，請熟悉ROMMON/CPLD要求。

Cisco ASR 1000系列、Cisco IOS XE阿姆斯特丹版17.6.x版本說明

CSR1000v

17.3.8安

17.4及更高版本需要Catalyst 8000v。

Cisco CSR 1000V系列、Cisco IOS XE阿姆斯特丹版17.3.x版本說明

ISR4000

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Cisco 4000系列ISR、Cisco IOS XE阿姆斯特丹版17.9.x發行說明

ISR1100

17.6.6a或17.9.4a

取決於功能要求。

Cisco 1000系列整合服務路由器、Cisco IOS XE阿姆斯特丹版17.9.x發行說明

其他考量事項

- 版本17.6、17.9和17.12繼續獲得長期的錯誤修復支援，並進行額外的重建以納入未來的修復程式。

- 從17.11.1版及更高版本開始，預設情況下不允許弱加密演算法。請檢視FN - 72510以瞭解其他詳細資訊。

相關資訊

- Cisco SD-WAN的建議版本

- Cisco IOS XE 17 - 版本資訊 - Cisco

- 思科支援與下載