目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

最大介面數

最大VLAN數

每個平台的IDB限制

所有平台的額外IDB限制

各種ISR平台的IDB限制

適用於所有平台的Cisco軟體版本IOS 15.0 M的IDB限制

相關資訊

簡介

本檔案介紹介面描述元區塊(IDB)限制，並提供不同Cisco IOS®軟體支援的平台和Cisco IOS軟體版本的限制。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於IDB Limits Per Platform部分列出的軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

介面描述符塊(IDB)是Cisco IOS軟體內部的一種特殊控制結構，它包含IP地址、介面狀態和資料包統計等資訊。Cisco IOS軟體為平台上的每個介面維護一個IDB，並為每個子介面維護一個IDB。

IDB主要有兩種型別：

- 硬體IDB(HWIDB)

- 軟體IDB(SWIB)

HWIDB表示物理介面，包括物理埠和通道化介面定義。SWIDB代表邏輯子介面(永久虛擬電路(PVC)或虛擬LAN(VLAN))或第2層封裝(點對點協定(PPP)、高級資料鏈路控制(HDLC)等)。

路由器上的每個物理介面至少消耗兩個IDB:

- 一個HWIDB用於物理埠

- 一個SWIDB用於第2層封裝

通道化連線埠消耗N+1 HWIDB，其中N是實體連線埠內的通道數量，另加最少N SWIDB（每個通道的2級封裝）。 您定義每個子介面的任何子介面都會新增另一個SWIDB。

每個通道介面定義(例如通用傳輸介面(UTI)、通用路由封裝(GRE)、多重協定標籤交換流量工程(MPLS TE)或任何透過MPLS的傳輸(AToM))都耗用HWIDB加上每個通道一個SWIDB，加上每個額外子介面（例如透過通道傳輸的訊框中繼PVC）的一個額外SWIDB。隧道IDB是隧道化的原始介面的補充。

取代Cisco IOS軟體版本12.0(23)S中的UTI的第2層通道通訊協定版本3(L2TPv3)不使用IDB，因為L2TPv3是基於作業階段的偽線實作，而不是定義的通道介面（例如UTI）。

路由器可以處理的最大介面（物理、子介面或虛擬）數取決於路由器可以使用的最大SWIDB數。過去，所有平台的此限制設定為300，但隨著幀中繼子介面、多連結點對點通訊協定(PPP)和使用虛擬介面的虛擬私人撥號網路(VPDN)等功能的湧現，一些平台已證明此值不夠用。

Cisco已開展了大量工作，以將Cisco IOS軟體擴展至這些新的要求。從Cisco IOS軟體版本11.3T及更高版本開始，IDB限制取決於平台和Cisco IOS軟體版本。現在，如果您假定記憶體、CPU等資源可用，IDB限制表示路由器可以處理的最大介面數。

要檢視最大數量的IDB、當前使用的IDB數量及其記憶體消耗，請使用show idb IOS命令。Cisco IOS軟體版本12.1(9)、12.1(9)E、12.1(9)EC、12.0(18)S/ST、12.2(x)、12.2(x)T和12.2(2)B提供此命令。

如果監視當前使用的IDB數量，您可以重新配置或新增容量，因為已接近用於撥號和聚合的IDB限制。

show idb命令的輸出如下所示：

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

最大介面數

每個介面都使用IDB。因此，IDB限制表示路由器可以處理的最大介面數。

因此，IDB限制是對常見問題「在此平台上可以配置多少個（子）介面？」的解答。

最大VLAN數

每個虛擬LAN(VLAN)都需要一個IDB。如果平台至少支援4000個IDB，則任何Cisco IOS軟體版本最多可以支援4096個VLAN（0-4095，其數字範圍為1到4094，其中0、4095個被保留）

如果使用VLAN橋接，則Cisco IOS軟體版本中的橋接組限製為256個。

每個平台的IDB限制

表1列出了不同Cisco IOS軟體支援的平台和Cisco IOS軟體版本11.3T及更高版本的IDB限制：

表1 - IDB限額

平台/IOS

Cisco IOS軟體版本11.3T

Cisco IOS軟體版本11.3AA

Cisco IOS軟體版本12.0

Cisco IOS軟體版本12.0S

Cisco IOS軟體版本12.0T

Cisco IOS軟體版本12.1

Cisco IOS軟體版本12.1T

Cisco IOS軟體版本12.2

Cisco IOS軟體版本12.2T

Cisco IOS軟體版本12.3

Cisco IOS軟體版本12.3T

as5200

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

不適用

不適用

as5300

700

700

700

不適用

800

800

800

800

800

800

800

as5400

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

2000

3000

3000

3000

3000

as5800

不適用

2048

2048

不適用

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

不適用

不適用

不適用

不適用

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

不適用

不適用

不適用

不適用

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

不適用

不適用

1700/c1600

300

300

不適用

不適用

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

不適用

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

不適用

800

800

800

800

800

800

800

3660

不適用

不適用

不適用

不適用

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

800

800

800

3745

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

1400

1400

1400

3800

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

不適用

不適用

mc3810

不適用

不適用

300

不適用

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

不適用

300

4500/4700

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

不適用

不適用

不適用

不適用

3000

3000

3000

3000

3000

不適用

不適用

ls1010

300

300

300

不適用

300

300

300

300

300

不適用

不適用

6400(nrp)

不適用

不適用

不適用

不適用

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500(rsp/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000(grp/lc)

不適用

不適用

不適用

4096

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用

附註：

- bold中的限制表示值更改。

- 此表中的數字是公稱值。實際值可能有所不同。有關詳情，請諮詢您的思科銷售工程師(SE)。

表2 - ESR 10000和ESR 10700 IDB限制和支援的Cisco IOS軟體版本

平台/ IOS

Cisco IOS軟體版本12.0.28.S

Cisco IOS軟體版本12.2

Cisco IOS軟體版本12.3(7)X12

ESR 10000

是(最多可以有16383)

是

是(最多可以有65530個)

ESR 10700

是(12.0SP)

否

否

所有平台的額外IDB限制

表3表示不同Cisco IOS軟體支援的平台和Cisco IOS軟體版本（早於11.3T）的IDB限制：

表3 - Cisco IOS軟體支援的平台和版本（11.3T及更低版本）的IDB限制

平台/IOS

Cisco IOS軟體版本11.3

Cisco IOS軟體版本11.2

Cisco IOS軟體版本11.2P

Cisco IOS軟體版本11.1

Cisco IOS軟體版本11.1CC

Cisco IOS軟體版本11.1CA

Cisco IOS軟體版本11.0

所有平台

300

300

300

300

1024

1024

256

各種ISR平台的IDB限制

表4 - IDB限額

平台/IOS

Cisco IOS軟體版本12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

適用於所有平台的Cisco軟體版本IOS 15.0 M的IDB限制

表5列出了Cisco IOS軟體版本15.0 M路由器的IDB限制。早期的Cisco IOS軟體版本可能具有相同的IDB限制。

平台/IOS

IDB限制

812、819和860

300

880和890

300

1800-fixed

300

1841

1200

1861和1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911和2921

1400

2951

1800

3825和3845

1400

3925和3945

2400

3925E和3945E

4800

7200VXR

20050

ASR 1000 ESP 2.5

65535 / 16K *

ASR 1000 ESP 5

65535 / 32K *

ASR1000 ESP 10

65535 /32K *

ASR 1000 ESP 20

65535 / 64K *

ASR1000 ESP 40

65535 / 64K *

註： *ASR1000 IOS XE最多允許65535個IDB。但是，支援的最大邏輯介面數較低，並且因使用的ESP型號而異。例如，在ASR 1000 ESP 2.5中，路由器使用ESP 2.5

相關資訊

- Cisco IOS軟體版本12.2主線產品支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems