目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

設定

組態

驗證

疑難排解

收到無效加密密碼錯誤消息

相關資訊

簡介

本文提供如何在Cisco路由器上配置Telnet口令的示例配置，該口令允許IP裝置訪問路由器。如果未配置Telnet密碼，您將收到所需的密碼，但不會收到設定錯誤消息。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

如果嘗試telnet到未配置Telnet口令的路由器，您將收到以下錯誤消息：

Router-1#telnet 10.3.3.1

Trying 10.3.3.1 ... Open

Password required, but none set

[Connection to 10.3.3.1 closed by foreign host]

設定

本節提供配置Telnet口令的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的詳細資訊。

組態

本檔案使用Router-2組態。

若要將路由器設定為允許Telnet訪問，請發出line vty命令。此命令允許為遠端控制檯訪問配置虛擬終端(VTY)線路。您可以將路由器配置為接受一個或多個Telnet會話。強烈建議您使用login和password行配置命令配置口令檢查。此範例將路由器設定為接受五個作業階段，密碼為「letmein」：

Router-2

Router-2(config)#line vty 0 4

Router-2(config-line)#login

% Login disabled on line 66, until 'password' is set

% Login disabled on line 67, until 'password' is set

% Login disabled on line 68, until 'password' is set

% Login disabled on line 69, until 'password' is set

% Login disabled on line 70, until 'password' is set

Router-2(config-line)#password letmein

驗證

若要確認路由器是否正確設定了Telnet，請發出show running-config命令。

Router-2#show running-config

Building configuration...

hostname Router-2

.

.

line vty 0 4

password letmein

login

.

.

!

end

您現在應該能夠telnet至路由器。

Router-1#telnet

10.3.3.1

Trying

10.3.3.1 ... Open

User

Access Verification

Password:

letmein

Router-2#

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

收到無效加密密碼錯誤消息

嘗試在VTY線路中配置加密密碼時，收到以下錯誤消息：

Invalid encrypted password

因應措施是檢查您的路由器中是否禁用了加密服務。如果已禁用，則啟用加密服務。此外，為了在VTY線路介面中配置口令，不需要指定任何加密方法。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems