目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

網路圖表

組態

在HA設定中更換主WLC

驗證

疑難排解

簡介

本文說明如何向高可用性(HA)的主要無線LAN控制器(WLC)新增授權合約，並避免網路中可能發生的任何衝突。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- WLC的組態

- HA接入點單點登入(AP SSO)的配置

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- WLC 5500、7500和8500系列與無線服務模組2(WiSM2)

- AP 700、1130、1240、1250、1040、1260、1600、2600、3500、3600系列和1520或1550

- 系列網狀存取點訊息存取通訊協定(MAP)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

附註：使用命令查詢工具(僅供已註冊客戶使用)可獲取本節中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本文使用以下網路拓撲：

組態

按照以下步驟操作，向HA的主WLC新增新的許可證並避免網路中可能發生的任何衝突。

1. 刪除主WLC上的AP SSO，然後按一下右上角的Apply。

2. 由於WLC連線埠上的連線埠已停用，因此啟用主要連線埠並點選右上角的Apply。

3. 在WLC上安裝許可證並重新啟動WLC。

4. 按照使用GUI安裝許可證中的步驟在控制器上安裝許可證。

在HA設定中更換主WLC

主WLC受到影響，使用者必須更換它。輔助WLC已啟動，所有AP均已連線到該輔助WLC。新的WLC接收的回複材料授權(RMA)可以與HA配對中的其中一個故障WLC一起新增。按照本節中的步驟操作，瞭解如何更換處於活動狀態的WLC。

1. 確保第一個WLC與其他WLC的版本相同。

2. 使用與上一個WLC相同的子網管理IP地址配置WLC。

3. 使用包括冗餘管理、IP地址和對等主裝置的HA配置配置新WLC。啟用AP SSO。

4. 啟用AP SSO後，它會重新啟動。重新啟動時，AP SSO會發現當前活動的輔助裝置，同步配置，並轉換為熱備用狀態。

附註：您無需中斷目前作用中WLC上的HA組態，也不需重新啟動目前作用中WLC。組態將與目前作用中WLC同步。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。