目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

組態

使用命令列介面(CLI)在vCUSP上配置子介面

簡介

本文檔介紹在ESXi主機上安裝Virtual vCUSP的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco整合SIP代理(CUSP)

- 整合運算系統(UCS)伺服器

在應用本文檔中介紹的步驟之前所需的專案和操作

- Cisco Unified SIP Proxy(CUSP)OVA檔案。

- 整合運算系統(UCS)伺服器

- UCS伺服器上應安裝VMware ESXi（從版本5.1開始）。

- 部署CUSP OVA之前，應在ESXi主機上完成網路配置。

- 具有以下硬體要求的物理主機：

vCPU = 2

記憶體= 4GB

硬碟= 80GB

網路：VLAN的IP地址

- VMware ESXi平台支援：支援的最低版本為5.1

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- UCSC-C240-M4S伺服器。

- 部署的VMware ESXi版本：- ESXi 6.0U2

- CUSP版本：- 9.0.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

關於ESXi網路

本文檔利用ESXi主機上的標準交換機使用網路配置。您也可以使用分散式虛擬交換器(DVS)。

網路標準交換機虛擬交換機(vSwitch)負責將虛擬機器連線到虛擬網路。vSwitch的工作方式與物理交換機類似（有一些限制），並控制虛擬機器彼此之間的通訊方式。

這是ESXi主機的標準交換機配置快照。

組態

部署CUSP伺服器的步驟

步驟1.    在ESXi主機上部署CUSP OVA :

按一下Browse選項，並從本地電腦上載CUSP OVA檔案。

步驟2.    確認OVF模板詳細資訊。

步驟3.    指定部署名稱，以便輕鬆識別裝置。

步驟4.選擇磁碟格式。

步驟5.    選擇要部署裝置的VM網路。

步驟6.    確認詳細資訊並按一下「完成」選項以部署VM。

步驟7.    正在進行VM安裝。

步驟8.     CUPS VM部署已完成。突出顯示的是虛擬機器。

步驟9.     選擇CUSP VM，然後按一下Console頁籤。

步驟10.     輸入必要的詳細資訊以取得連線，例如IP位址、子網掩碼、預設閘道、DNS位址、NTP位址使用者名稱/密碼。

步驟11.儲存配置後，開始安裝shell指令碼。

步驟12.    準備使用CUSP VM。

步驟13.     在Web瀏覽器上鍵入IP地址並登入到CUSP伺服器。

使用命令列介面(CLI)在vCUSP上配置子介面

您可以在vCUSP中定義多個子介面，並且從vCUSP端對子介面的數量沒有特定限制。

以下是建立子介面的一個示例。

1. 開啟vCUSP的SSH會話

2. 在configure terminal:

Interface FastEthernet 0.10

ip address 10.64.86.229 255.255.0.0

end

3.發出命令show interfaces以驗證：

附註：現在無法在FastEthernet 1上建立子介面。