目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

交換機側的配置

方法1：使用GUI在AP上配置SSID

方法2：使用CLI在AP上配置SSID

驗證

相關資訊

簡介

本檔案介紹在Cisco IOS®上使用單個VLAN設定服務組識別碼(SSID)的過程。

.

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

SSID是無線網路裝置用於建立和維護無線連線的唯一識別符號。禁用AP無線電且不分配預設SSID。這樣做是為了防止未經授權的使用者通過具有預設SSID且沒有安全設定的接入點訪問使用者無線網路。您必須先建立SSID，然後才能啟用接入點無線電介面。

一個網路或子網上的多個接入點可以使用相同的SSID。SSID區分大小寫，最多可以包含32個字母數字字元。SSID中不要包含空格。

第一個字元不能包含以下任何字元：

- 感歎號(!)

- 井號(#)

- 分號(;)

這些字元也無效，無法在SSID中使用：

- 加號(+)

- 右括弧(])

- 正斜槓(/)

- 引號(")

- 頁籤

- 不規則空間

您可以在Cisco Aironet接入點上配置多達十六個SSID，並為每個SSID分配不同的配置設定。在雙無線電無線裝置上，您建立的SSID在兩個無線電介面上啟用。 客戶端裝置可以使用任何活動SSID與接入點關聯。

設定

交換機側的配置

en

conf t

int Gig 1/1

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 50

switchport trunk allowed vlan 1,50

方法1：使用GUI在AP上配置SSID

1. 為SSID建立VLAN。

2. 建立SSID並分配VLAN。

3. 廣播SSID。

方法2：使用CLI在AP上配置SSID

1. 配置SSID並將其對映到VLAN。
Enable

Conf ter

Dot11 ssid Cisco

Vlan 50

Authentication open

Guest-mode

End

2. 配置Dot11 Radio 0和Gigabit乙太網介面。
>Conf t

interface Dot11Radio 0

ssid Cisco

Exit

Interface Dot11Radio 0.50

Encapsulation dot1Q 50 native

Bridge-group 1

Exit

Interface GigabitEthernet 0

Bridge-group 1

Interface GigabitEthernet 0.50

Encapsulation dot1Q 50 native

Bridge-group 1

注意：本地VLAN必須始終對映到bridge-group 1。如果兩個無線電都處於活動狀態，則配置無線電1（如無線電0）。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

- 從AP ping交換機的VLAN介面。

- 在AP上，輸入命令show dot11 associations。您必須看到與SSID關聯的客戶端。

ap# show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0

SSID [Cisco] :

MAC Address        IP address        Device        Name        Parent        State

0811.967e.c384   192.168.50.4   ccx-client     ap              self           Assoc

相關資訊

- 思科技術支援與下載