目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

相關資訊

簡介

本文描述在帶有12線卡(N7K-M132XP-12)的Cisco Nexus 7000 M1系列32埠10Gb乙太網模組上嘗試埠配置時遇到的問題，並提供該問題的解決方案。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Nexus CLI。

採用元件

本文檔中的資訊基於任何Nexus 7000機箱上的N7K-M132XP-12。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

在N7K-M132XP-12上嘗試埠配置時，報告以下錯誤消息：

ERROR: Ethernet1/7: Config not allowed, as first port in the port-grp is dedicated

解決方案

N7K-M132XP-12提供8個線速埠，或允許最多32個埠共用80 Gb/s頻寬。32個埠分為八組，由四個埠組成。在專用模式下，每個組中的第一個埠處於活動狀態，並提供線速效能，其他三個埠處於禁用狀態。在共用模式下，組中的所有四個埠都處於活動狀態。

請按照以下步驟操作，以收集用於驗證的適當資料並修復問題：

1. 從以下命令收集輸出：

- 顯示版本

- show module

- show running-config

2. 檢查show模組，確保在N7K-M132XP-12埠上嘗試配置。

3. 如果埠位於N7K-M132XP-12上，則檢視表:

可以共用頻寬的埠組

可用於每個10 Gb乙太網頻寬的專用埠

1、3、5、7

1

2、4、6、8

2

9、11、13、15

9

10、12、14、16

10

17, 19, 21, 23

17

18, 20, 22, 24

18

25, 27, 29, 31

25

26, 28, 30, 32

26

4. 驗證第二列中的埠是否處於專用模式：
interface Ethernet1/1 <<<<<<<

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan all

spanning-tree port type network

rate-mode dedicated force   <<<<<<<

channel-group 1 mode active

no shutdown
如果埠處於專用模式，您會看到上面提到的錯誤消息。

5. 將速率模式更改為共用以解決問題。

注意：這是一種顛覆性的變革。

相關資訊

- Nexus 7000 M132線卡資料表 — 思科

- 技術支援與文件 - Cisco Systems