目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

案例 1:N7K-M132XP-12診斷「埠環回」測試失敗

案例 2:M1模組重設和/或連結翻動

案例 3:所有M1模組都未通過特定診斷測試，如PortLoopback或RewriteEngineLoopback測試

相關資訊

簡介

本文檔介紹確定是否需要傳送Cisco Nexus 7000系列(N7K)M132XP-12或N7K-M132XP-12L模組以進行退貨授權(RMA)的流程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Nexus作業系統CLI。

採用元件

本文檔中的資訊基於N7K M132XP-12線卡。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

如果N7K-M132XP-12模組上懷疑有硬體故障，原因可能是軟體缺陷，而其中不需要RMA。

本文檔列出了所遇到的症狀，並提供了確定模組運行狀況所需的故障排除步驟。

案例 1:N7K-M132XP-12診斷「埠環回」測試失敗

症狀

模組出現診斷故障，並且觀察到以下系統日誌：

%DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL: Module:18 Test:

PortLoopback failed 10 consecutive times. Faulty module:

Module 18 affected ports:23 Error:Loopback test failed.

Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC

N7k# show diagnostic result module 18

Current bootup diagnostic level: complete

Module 18: 10 Gbps Ethernet Module

Test results: (. = Pass, F = Fail, I = Incomplete,

U = Untested, A = Abort, E = Error disabled)

1) EOBCPortLoopback--------------> .

2) ASICRegisterCheck-------------> E

3) PrimaryBootROM----------------> .

4) SecondaryBootROM--------------> .

5) PortLoopback:

Port   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

-----------------------------------------------------

U  U  I  I  I  I  I  I  U  U  I  .  I  .  I  .

Port  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-----------------------------------------------------

U  U  .  .  U  U  E  .  U  U  I  I  I  I  I  I

6) RewriteEngineLoopback:

Port   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

-----------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Port  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-----------------------------------------------------

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"show module"

N7k# show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

---  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

16   32     10 Gbps Ethernet Module          N7K-M132XP-12      ok

17   32     10 Gbps Ethernet Module          N7K-M132XP-12      ok

18   32     10 Gbps Ethernet Module          N7K-M132XP-12      ok

Mod  Sw              Hw

---  --------------  ------

16   4.2(6E5)        2.0

17   4.2(6E5)        1.7

18   4.2(6E5)        1.7

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

16   50-3d-e5-b8-5e-10 to 50-3d-e5-b8-5e-34  JAF1504CPAR

17   88-43-e1-c7-0b-90 to 88-43-e1-c7-0b-b4  JAF1405BJLJ

18   88-43-e1-c7-60-c0 to 88-43-e1-c7-60-e4  JAF1405CLML

Mod  Online Diag Status

---  ------------------

16   Fail

17   Pass

18   Fail

核對表

此案例可能是由思科錯誤ID CSCtn81109或CSCti95293所造成。

要驗證問題是由軟體缺陷或需要RMA的實際硬體故障導致的，請完成以下步驟：

1. 檢查NX-OS版本是否與分散式缺陷跟蹤系統(DDTS)版本匹配。兩個DDT都在5.2.4版中修復和驗證。

2. 觀察診斷消息時輸入show log命令，以檢視診斷測試失敗的時間戳。確定幾乎同時是否出現任何CPU問題。有時，當CPU不堪重負時，會導致診斷埠環回測試失敗。儘管這可能不是問題的起因，但這是一個值得收集的資料點。

3. 使用以下命令收集其他CLI資料：

tac-pac bootflash:tech.txt

show tech module 1

show tech gold

show hardware internal errors module 1 | diff - issue this a few times

4. 清除診斷結果並重新運行該結果，同時CPU未出現以下命令過多：

# show diagnostic result module 1

# diagnostic clear result module all

(config)# no diagnostic monitor module 1 test 5

附註：可能需要檢查測試編號，以確保它是埠環回測試。5.x基本代碼可以是測試5，而6.0基本代碼可以是測試6。

(config)# diagnostic monitor module 1 test 5

# diagnostic start module 1 test 5

# show diagnostic result module 1 test 5

附註：測試完成可能需要幾分鐘時間。

# show module internal exceptionlog module 1

# show module internal event-history errors

# show hardware internal errors module 1
如果模組已恢復並且診斷測試通過，則很可能是因為上面提到的DDTS導致的，因為實際的硬體故障應該始終無法診斷。

附註：如果模組始終未通過診斷測試，則可能是實際的硬體故障，因此請與思科技術支援中心(TAC)聯絡以獲取進一步幫助。

案例 2:M1模組重設和/或連結翻動

症狀

N7k %$ VDC-1 %$ %DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL: Module:3

Test:PortLoopback failed 10 consecutive times. Faulty module:

affected ports:3,5,7,11,13,15,19,21,23,27,29,31  Error:Loopback test failed.

Packets lost on the LC at the MAC ASIC

N7k %$ VDC-1 %$ %DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL:  Module:3

Test:PortLoopback failed 10 consecutive times. Faulty module:

affected ports:4,6,8,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32  Error:Loopback test failed.

Packets lost on the LC at the Queueing engine ASIC

核對表

此問題可能是由於思科錯誤ID CSCtt4315所致。此問題不是硬體故障，不需要更換。

收集報告的所有日誌以及發生的事件序列。

show tech detail

show accounting log

show logging

確保配置（尤其是交換埠分析器，SPAN）和症狀與DDTS發行說明附件中提到的配置相匹配。

附註：此問題適用於所有M1模組型別。

案例 3:所有M1模組都未通過特定診斷測試，如PortLoopback或RewriteEngineLoopback測試

症狀

當活動Supervisor(Sup)引擎和Xbar模組之間出現問題（導致診斷資料包損壞）時，會發生此問題。N7K交換機可能會報告多個/所有模組中的多個/所有埠未通過這些測試。

此問題需要手動調查和隔離有故障的Sup引擎。

導致測試進入錯誤停用狀態的條件可能是暫時的。思科建議您按需運行測試，以確定這種情況是否仍然存在。

若要清除測試的ErrDisabled狀態，請輸入：

N7K# diagnostic clear result module 1 test ?

<1-6>  Test ID(s)

all    Select all

要運行按需測試，請輸入：

N7K# diagnostic start module

test

要停止測試，請輸入：

N7K# diagnostic stop module

test

作為糾正措施，Sup引擎不會觸發故障切換或重置以便從此情況中恢復。為了請求更正操作，已提交增強請求：思科漏洞ID CSCth03474 - n7k/GOLD：改進N7K-GOLD的故障隔離。

相關資訊

- FN - 63495 - NX-OS 5.2(1)- Nexus 7000 M1系列模組可能會在使用SPAN設定新的VLAN後重設跨多個連線埠的連結狀態或可能翻動

- 軟體顧問通知

- 技術支援與文件 - Cisco Systems