目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

配置Supervisor 720和Cisco WiSM之間的通訊

驗證步驟

相關資訊

簡介

本文檔討論用於驗證初始WiSM設定並對其進行故障排除的命令。本文還包括將Catalyst 6500 Supervisor Engine 720(Sup720)配置為與其中安裝的WiSM模組通訊所必需的基本步驟。

必要條件

需求

請確定您已瞭解無線LAN控制器及其組態的相關基本資訊，以及執行Supervisor 720和EtherChannel連結彙總(LAG)等功能的Cisco Catalyst 6500交換器的一些基本資訊。 除此之外，本檔案沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據執行原生Cisco IOS®軟體版本12.2(18)SXF2的Catalyst 6500 Supervisor Engine 720中安裝的Cisco WiSM模組，但這些指令適用於支援Supervisor 720和WiSM卡的所有IOS版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Cisco WiSM是Cisco Wireless LAN Controller系列的成員。它與Cisco Aironet輕量型接入點、Cisco WCS和Cisco Wireless Location Appliance配合使用，可提供支援無線資料、語音和影片應用的安全統一無線解決方案。

Cisco WiSM可順利整合到Cisco Catalyst 6500系列交換器和Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 720中。支援所有Supervisor Engine 720版本。僅運行Cisco IOS軟體版本12.2(18)SXF5的Cisco 7600路由器也支援WiSM。

下表列出了Cisco Catalyst 6500上支援的Cisco WiSM插槽：

插槽

6503-E

6504-E

6506

6509

6513

1-3

X

X

X

X

4

X

X

X

5-6

X

X

7-8

X

9

X

X

10-13

X

注意：Catalyst 6509交換機機箱無需安裝任何其他服務模組，最多可支援七個Cisco WiSM；帶有Supervisor 720的Catalyst 6506最多可支援四個Cisco WiSM；任何其他的Catalyst 6500系列交換機機箱最多可支援六個Cisco WiSM。如果安裝了一個或多個服務模組，機箱最多可支援四個服務模組（包括WiSM）。 這些最大配置不能使用冗餘管理引擎。

Cisco WiSM包括兩個Cisco 4404控制器，因此IT人員必須知道單個模組上存在兩個獨立的控制器。第一個控制器視為WiSM-A卡，而第二個控制器視為WiSM-B卡。介面和IP編址必須在兩個卡上獨立考慮。WiSM-A管理150個接入點，而WiSM-B管理獨立的大量150個接入點。這些控制器可以組合到構成集群的移動組中。

Cisco WiSM的每個控制器上有多種型別的介面；其中三種是必須在設定時存在並配置的預定義型別：

- 管理介面（預定義介面和強制介面）

- AP-manager介面（預定義和必填）

- 虛擬介面（預定義介面和強制介面）

- 操作員定義介面（使用者定義）

- 服務埠介面（預定義介面和強制介面）

有關每種介面型別的詳細資訊，請參閱配置思科無線服務模組和無線控制系統。

在WiSM上，服務埠用於同步Supervisor Engine和WiSM。

配置Supervisor 720和Cisco WiSM之間的通訊

注意：如果您的WiSM中繼包含1到1000範圍內的VLAN，並且您只打算使用1到10，請輸入命令：no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

將Cisco WiSM控制器安裝在插槽中並由Supervisor檢測到後，這些配置將在Supervisor Engine上進行，以便與WiSM通訊。

1. 為Catalyst WiSM的服務埠建立DHCP作用域。

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.2

!

ip dhcp pool wism-service-port

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

或者，您也可以將會話(session slot X proc 1 或2 )或控制檯直接連線到WiSM並設定靜態IP地址(config Interface Address Service-Port)。

確保服務埠IP地址不是網路中的可路由IP地址，因為它僅用於Sup 720和WiSM之間的通訊。

2. 建立WiSM服務埠網關並分配IP地址。

在Supervisor 720中建立VLAN。此VLAN是機箱本地的，用於通過Supervisor上的Gigabit介面和Cisco WiSM中的服務埠在Cisco WiSM和Catalyst Supervisor 720之間進行通訊。

interface Vlan192

Description WiSM Service Port Gateway or Management Interface on CAT6K

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

注意：應該已經有一個網路管理VLAN介面才能到達Cat6k。

3. 將WiSM服務埠分配給VLAN。

配置此命令以使用VLAN 192與服務埠通訊。

wism service-vlan 192

注意：wism service-wlan X中定義的vlan的介面vlan需要與控制器位於同一機箱上，DHCP作用域需要在WiSM所連線的同一機箱上定義。要使DHCP分配起作用，需要在定義DHCP作用域的交換機上具有interface vlan XX。

4. 在Cat6k上建立WiSM管理/AP管理器網關介面。

以下是組態範例：

interface vlan40

Description WiSM Management/AP-Manager Interface Gateway

ip address 40.1.1.1

注意：軟體版本12.2(18)SXF5引入了新的WiSM命令，用於自動LAG埠（在200的較高範圍中）。 可以使用這些命令代替步驟5和6。

在非VSS環境中，發出wism module <module/slot no> controller 1 native-vlan 40 wism module <module/slot no> controller 1-vlannative vlan id(40)、vlan id1、vlan2等。

指令。在VSS環境中，發出wism switch<module/slot no> controller 1 native-vlan 40 wism switch<module/slot no> controller 1 allowed-vlan native vlan id(40)、vlan id1、vlan2等……命令。輸入此命令後，服務可能會暫時中斷（大約兩次ping）。

輸入以下命令配置介面的QoS信任：

wism module <module/slot no> controller 1 qos-trust dscp

5. 在Cat6k上使用dot1q trunking、trust dscp和本地VLAN建立兩個埠通道介面，允許來自管理埠的未標籤資料包。

為Cisco WiSM中的兩個獨立控制器建立兩個埠通道介面，並將VLAN 40分配為本地介面。

interface Port-channel X

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 40

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

spanning-tree portfast trunk

同樣，為WiSM上的另一個控制器建立另一個埠通道介面。

6. 配置WiSM控制器1和2介面。

一旦Supervisor在開始時檢測到Cisco WiSM控制器，就會建立八個千兆介面，範圍從Gig<安裝模組的插槽編號>/1到Gig<插槽編號>/8。

將這些Gigabit介面配置為中繼埠，並將VLAN 40配置為本徵VLAN。確保執行Cisco WiSM配置時未標籤本地VLAN。以下是組態範例：

router(config)# interface range gigabitEthernet

/1 – 4

or

router(config)# interface range gigabitEthernet

/5 – 8

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 40

switchport mode trunk

mls qos trust dscp

spanning-tree portfast trunk

channel-group

mode on

注意：在運行Cisco IOS軟體版本12.2.33SXI的交換機上安裝WiSM時，在交換機上手動定義埠通道並將其應用到千兆介面不起作用。必須使用自動延遲。

驗證步驟

本節介紹用於驗證WiSM設定的命令。

1. 若要驗證哪個本地(IOS)版本正在運行，請發出show version命令。

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF5, RELEASE SOFTWARE (fc3)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 08-Jul-06 02:54 by kellythw

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D88000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF5, RELEASE SOFTWARE (fc3)

... skip ...

cisco WS-C6503-E (R7000) processor (revision 1.1) with 458720K/65536K bytes of memory.

Processor board ID FOX0920047A

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

20 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1917K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2102

註：WiSM需要運行本地IOS版本12.2(18)SXF2或更高版本的Supervisor 720。

2. 要驗證Cat6k是否具有Supervisor 720和WiSM卡，請使用show module命令。

Router#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    2  Supervisor Engine 720 (Active)         WS-SUP720-BASE     SAD0717003H

3   10  WiSM WLAN Service Module               WS-SVC-WISM-1-K9   SAD09280AZU

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  000c.ce63.eb0c to 000c.ce63.eb0f   2.1   7.7(1)       12.2(18)SXF5 Ok

3  0030.f274.ae36 to 0030.f274.ae45   0.3   12.2(14r)S5  12.2(18)SXF5 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A       SAD071902DP  1.1    Ok

1  MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720          SAD071700L3  1.2    Ok

3  Centralized Forwarding Card FARFEL             SAD0929038U  0.3    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

3  Pass

註：交換機的show module命令輸出顯示有10個埠的WISM。但只有8個埠用於埠通道配置，即port-channel1和port-channel2。另外2個埠用作服務埠。

3. 若要驗證安裝了WiSM的插槽，請發出show wism status命令。以下是此命令的示例輸出：

Router#sh wism status

Service Vlan : 158, Service IP Subnet : 172.16.158.131/255.255.255.128

WLAN

Slot Controller Service IP Management IP SW Version Status

----+-----------+----------------+----------------+-----------+---------

3 1 172.16.158.142 140.1.3.10 3.2.116.21 Oper-Up

3 2 172.16.158.143 140.1.3.11 3.2.116.21 Oper-Up

對於6503-E，只有插槽1至3有效。對於6504至6506，只有插槽1至4工作。對於6509，只有插槽1至9可用。而6913年的情況則完全相反；只有插槽9至13有效。有關詳細資訊，請參閱WiSM故障排除常見問題。

4. 若要從Cat6k端驗證WiSM狀態，請發出show wism module X controller Y status命令，並尋找Oper-Up和LAG連線埠正在使用（驗證LAG連線埠）。 要驗證是否沒有服務IP地址，請驗證服務VLAN的DHCP設定。或者，也可以將會話(session slot x proc 1或2)插入模組，或直接通過控制檯連線到WiSM以獲取靜態IP地址。

Router#show wism module 3 controller 1 status

WiSM Controller 1 in Slot 3

Operational Status of the Controller : Oper-Up

Service VLAN                         : 250

Service Port                         : 9

Service Port Mac Address             : 0014.a9bd.d9a2

Service IP Address                   : 172.16.158.142

Management IP Address                : 140.1.3.10

Software Version                     : 3.2.116.21

Port Channel Number                  : 285

Allowed vlan list                    : 5,10,15,25,35,45,55

Native VLAN ID                       : 5

WCP Keep Alive Missed                : 0

5. 若要確認是否已定義到WiSM和VLAN的中繼功能，請發出show interface trunk命令。以下是此命令的示例輸出：

Router#show interface trunk

Port  Mode   Encapsulation Status Native vlan

Po1   on     802.1q trunking 140

Po2   on     802.1q trunking 140

6. 若要驗證正確的負載平衡演算法(config #port-channel load-balance src-dst-ip)，請發出show etherchannel load-balance命令。以下是命令的示例輸出：

Router#show etherchannel load balance

EtherChannel Load-Balancing Configuration:

src-dst-ip

若要確認EtherChannel上的連線埠是否正確，請發出show etherchannel load-balance命令。以下是輸出範例：

Router#show etherchannel summary

Group Port-channel Protocol Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------

1     Po1(SU)        -      Gi3/1(P) Gi3/2(P) Gi3/3(P) Gi3/4(P)

2     Po2(SU)        -      Gi3/5(P) Gi3/6(P) Gi3/7(P) Gi3/8(P)

7. 若要從WiSM端檢查狀態，請直接將會話(session slot x proc 1或2 )或控制檯連線到WiSM上，然後在show interface summary(或Controller -> Interfaces - > edit(management interface)下檢查LAG狀態。 在Physical Information（物理資訊）下，顯示「The interface is attached to a LAG（介面連線到LAG）」。 範例如下：

(WiSM-slot3-1) >show interface

summary

Interface Name     Port  Vlan Id   IP Address   Type   Ap Mgr

--------------------------------   ----      -------   -------- -------

ap-manager         LAG  untagged   192.168.3.9   Static   Yes

management         LAG  untagged   192.168.3.10  Static    No

註：如果交換器執行Cisco IOS軟體版本12.2.(18)SXF11、12.2.(33)SXH或更新版本，且您已設定自動LAG，show run命令的輸出不會顯示WiSM的Gigabit介面。

相關資訊

- 配置思科無線服務模組和無線控制系統

- WiSM故障排除常見問題

- Catalyst 6500系列WLSM到Catalyst 6500系列WiSM遷移指南

- Catalyst 6500系列交換器和Cisco 7600系列路由器無線服務模組安裝和驗證說明

- 無線LAN控制器模組(WLCM)和無線服務模組(WiSM)的密碼復原程式

- Cisco Catalyst 6500系列無線服務模組

- 思科無線LAN控制器組態設定指南4.0版

- 無線 LAN 控制器 (WLC) 常見問題

- 無線LAN控制器和輕量型存取點基本組態範例

- 技術支援與文件 - Cisco Systems