目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

升級多雲防禦網關

驗證

從Gategay清單監控升級過程。

從系統日誌監控網關進程。

相關資訊

簡介

本檔案介紹從多雲防禦控制器升級多雲防禦網關的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 多雲防禦控制器

- 多重雲端防禦閘道

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 多雲防禦網關版本23.08-14。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

升級過程對操作沒有影響或沒有停機時間。Multicloud Defense Controller使用新的映像版本建立一組新的例項。新例項可用後，網關開始處理流量。刷新舊例項上的流量後，將刪除舊例項。

設定

升級多雲防禦網關

這些圖片顯示了多雲防禦網關的升級過程。Ingress和Egress閘道升級程式相同。

1.首先，登入您的多雲防禦控制器並導航至Manage > Gateways。

圖1.網關清單。

2.確定並選擇要升級的網關。 此時只能進行一項選擇。

圖2.網關詳細資訊。

3.a.從網 Upgrade 關詳細資訊視窗中選擇。

圖3.您可以從詳細資訊頁籤升級網關。

3.b.您也可以選擇 Actions > Upgrade。

圖4.您可以從操作按鈕升級網關。

4.選擇下拉選單以顯示可用的網關版本。然後，選擇目標版本並儲存更改。

圖5.可用的網關版本。

確認升級所需的雲服務提供商資源分配。

6.選擇資 Yes 源分配是否充足。如果資源分配不足，請按一下No，增加雲服務提供商中的資源分配，然後返回繼續升級。

圖6.雲服務提供商中的資源分配。

驗證

從Gategay清單監控升級過程。

此過程可能需要幾分鐘才能完成。您可以從閘道清單頁面監控該程式。

導航至Manage > Gateways。

圖7.刷新按鈕可監視升級過程。

升級過程完成後，網關會顯示新版本。

圖8.升級過程已完成。

從系統日誌監控網關進程。

導航至Investigate > System Logs。

您可以檢視啟動和完成升級過程的日期和時間。

選擇more  以顯示有關系統日誌的詳細資訊。

圖9.系統記錄.

此圖片顯示了系統日誌如何顯示新網關例項的建立過程，以及在新網關例項運行正常且準備就緒後刪除舊網關例項的過程。

圖10.建立和刪除舊例項和新例項。

此圖片顯示與網關升級過程相關的所有系統日誌。

圖11.與網關升級過程相關的系統日誌。

相關資訊

- 思科多雲防禦使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems