目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

登入到MVS

確定TCP/IP是否正在運行

選項1 — 使用顯示活動(DA)命令

選項2 — 從TSO控制檯檢視命令條目

編輯和瀏覽TCP/IP配置檔案

確定CHPID是否處於聯機狀態

判斷路徑是否聯機

確定裝置是否聯機

線上或離線改變CHPID

更改聯機或離線路徑

線上或離線更改裝置

檢查CIP的狀態

相關資訊

簡介

本文檔為多虛擬儲存(MVS)和OS/390配置提供指導。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

登入到MVS

按照以下步驟登入MVS:

在大多數情況下，初始登入提示類似於以下內容：

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. 在看到提示時輸入您用於此會話的使用者ID。

2. 只輸入您的密碼，當您看到此處顯示的時間共用選項擴展(TSO/E)登入面板時，請按Return:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

在任何輸入欄位中輸入問號(?)以請求上下文相關幫助。

3. 選擇一個選項。

若要進行選擇，請在命令提示符後鍵入面板的參考標籤(「選擇選項===>」)，然後按返回。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

注意：本文檔中的說明均基於此第一個面板，即大多數實施中出現的面板。

此面板和其餘的TSO面板可能相差很大。然而，它們在不同商店之間各不相同。如果您在面板中沒有找到與登入到MVS的步驟3中所示的PDF Functions下列出的選項相似的選項，請在面板上查詢一個名為PDF或ISPF的選擇，然後選擇它。

註：如果在登入到MVS的步驟3中顯示在面板底部的「程式功能(PF)」鍵選擇沒有顯示在面板上，請在命令列中鍵入PFSHOW ON，然後按Return開啟這些選項。

要在進入其它面板後返回到第一個面板，請按F3或與「End」對應的PF鍵。 每次按End PF（結束PF）鍵時，都會移回一個面板。

確定TCP/IP是否正在運行

請按照以下步驟操作，以確定TCP/IP是否正在運行。

1. 從第一個面板中選擇SDSF選項以訪問「系統顯示和搜尋工具」(SDSF)面板。在本例中，選擇L2。

注意：如果您的商店不使用SDSF，則可能有互動式操作員工具(IOF)選項。 IOF實現類似於SDSF。

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF選單面板是您看到的下一個螢幕。

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 選擇以下選項之一以確定TCP/IP是否正在運行：

- 選項1 — 使用顯示活動(DA)命令

- 選項2 — 從TSO控制檯檢視命令條目

選項1 — 使用顯示活動(DA)命令

可以顯示活動的TCP/IP進程以確定TCP/IP是否正在運行。請遵循以下步驟：

1. 選擇DA以顯示系統的活動使用者。

2. 顯示DA面板時，在命令輸入行輸入prefix tcpip*。

這將過濾清單，以便清單僅顯示該TCP/IP進程。如果運行多個TCP/IP堆疊，則會列出多個條目。如果未顯示任何條目，則可能表示TCP/IP未運行。對TCP堆疊的命名約定沒有限制，因此可以使用其他名稱運行。

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

選項2 — 從TSO控制檯檢視命令條目

您可以檢視TSO控制檯的命令輸出，以確定TCP/IP是否正在運行。請遵循以下步驟：

1. 選擇Log以檢視系統日誌(syslog)檔案。

系統將顯示類似以下的螢幕：

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 要檢視系統消息，請按F11或PF鍵選擇「Right」。

系統日誌會保留所有系統消息和傳送到操作員控制檯的命令輸出的記錄。如果您沒有看到以下行內容：*** Bottom of Data ***，請在命令輸入提示符下鍵入M，然後按PF鍵選擇「Down」(在本例中為F8)。

3. 完成後，在命令輸入提示符下發出命令/D A、L。必須包括前面的正斜線標籤[/]。

此命令顯示MVS系統上運行的所有作業。

4. 系統日誌螢幕不會自動更新；按PF鍵選擇「Down」(在本例中為F8)，直到看到display命令的輸出。

輸出如下所示：

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

您可以看到TCP/IP正在此電腦上運行。

使用此方法獲取系統資訊類似於位於系統控制檯上。但是，使用此方法時，命令前面必須有一個正斜槓(/)，以便它們反映到系統中。此外，使用此方法不會自動更新螢幕。

編輯和瀏覽TCP/IP配置檔案

要編輯TCP/IP配置檔案，您必須知道以下資訊：

- TCP/IP配置檔案的資料集名稱是什麼？

- 是否對TCP/IP配置檔案資料集進行了編目？如果不是，則其所在的直接訪問儲存裝置(DASD)的卷序列號(VOLSER)是什麼？

- 您是否有權修改TCP/IP配置檔案？

有了此知識，您可以繼續執行以下說明：

1. 選擇選項3以移動到「實用程式」面板，然後選擇選項4以移動到「資料集清單實用程式」面板。

該面板如下所示：

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

為TCP/IP配置檔案指定的資料集名稱由句點(.)分隔的資料集名稱限定符組成。 將第一個限定符視為目錄，將最後一個限定符視為該目錄中的檔名。當您在「DSName Level」提示符下輸入限定詞時，將顯示以該限定詞開頭的所有資料集。因此，如果鍵入整個資料集名稱，則只顯示一個檔案。

2. 在DSName Level提示後輸入資料集名稱限定符。

如果只輸入「TCPIP」（最高級別的限定符），則輸出看起來與以下內容類似：

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

注意：顯示的是以高級限定符「TCPIP」開頭的所有資料集名稱的清單。 若要檢視特定的TCP/IP設定檔，請在此螢幕的Command欄位中放置B或E以選取設定檔。

- 如果您輸入B，則可以瀏覽TCP/IP配置檔案，但不能進行任何更改。

- 如果您輸入E，則只要您有授權，就可以編輯TCP/IP配置檔案。按與「Exit」對應的PF鍵時，將儲存對TCP/IP配置檔案所做的任何更改。

如果意外做出了不希望儲存的更改，請在命令提示符後鍵入cancel。

確定CHPID是否處於聯機狀態

請依照以下步驟操作，以確定通道路徑識別碼(CHPID)是否處於聯機狀態。

1. 從系統控制檯發出命令D M=DEV(XXX)(XXX是要檢查的裝置編號)。

輸出如下所示：

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 找到有問題的CHPID編號，然後找到CHP Physical Online行。

CHP Physical Online輸出顯示CHPID是聯機還是離線。請注意本例中的「Y」。

判斷路徑是否聯機

若要判斷特定裝置的路徑是否聯機，請執行以下步驟：

1. 從系統控制檯發出命令D M=DEV(XXX)(XXX是要檢查的裝置編號)。

輸出如下所示：

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. 找到有問題的CHPID編號，然後查詢行Path Online。

Path Online輸出顯示路徑是聯機還是離線。請注意本例中的Y。

確定裝置是否聯機

要確定裝置是否聯機，請從系統控制檯發出命令D U、、XXX、2。(XXX指工作站的兩個通用鏈路訪問[CLAW]裝置中的第一個。)

輸出如下所示：

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

Status欄位下列出的輸出是以下專案之一：

輸出

定義

O

線上

離線

離線

A

已分配（分配給系統應用程式，如TCP/IP）

A-BSY

分配忙（分配給TCP/IP等系統應用程式並由其使用）

線上或離線改變CHPID

若要線上改變CHPID，請從系統控制檯發出CF CHP(XX)、ONLINE命令。(XX是要在網上更改的CHPID。) 等待此命令的輸出以確保成功完成。

若要使CHPID離線，請以相同方式發出CF CHP(XX),OFFLINE指令。

更改聯機或離線路徑

若要更改聯機裝置的路徑，請從系統控制檯發出命令V PATH(XXX-YYY，ZZ),ONLINE。(XXX是兩個CLAW裝置中的第一個，YYY是兩個CLAW裝置中的第二個，而ZZ是聯機變更的路徑。) 等待此命令的輸出以確保成功完成。

若要更改裝置離線路徑，請以相同方式發出命令V PATH(XXX-YYY，ZZ),OFFLINE。

線上或離線更改裝置

若要線上更改裝置，請從系統控制檯發出命令V XXX-YYY,ONLINE。(XXX是兩個CLAW裝置中的第一個，YYY是CLAW裝置中的第二個。) 等待此命令的輸出以確保成功完成。

若要使裝置離線，請以相同方式發出命令V XXX-YYY,OFFLINE。

檢查CIP的狀態

請依照以下步驟操作，檢查通道介面處理器(CIP)的狀態。

1. 在第一個面板中，選擇將您帶至命令面板的選項(本例中為6)。

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

TSO命令處理器面板隨即顯示。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. 在「===>」提示符後發出命令netstat devlinks，然後按Return。

系統將在螢幕上直接顯示響應資訊。顯示內容中出現「***」時，按Return。

附註：  「***」相當於「 — 更多 — 」。

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

此輸出提供CLAW裝置的狀態以及與CIP相關的其他資訊。

有關netstat命令的詳細資訊，請參閱示例netstat命令輸出文檔。

相關資訊

- 技術支援

- 產品支援

- 技術支援 - Cisco Systems