目錄

簡介

先決條件

需求

採用元件

背景資訊

程式

組態管理IP地址

變更密碼

註冊vCenter

疑難排解

不支援的硬體系列

遺失必要的磁碟映像

vCenter整合

其他協助

支援捆綁包生成

從Cisco HyperFlex遠端外掛裝置手動收集日誌

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何部署Cisco HyperFlex遠端外掛裝置。

先決條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- HyperFlex

- vCenter

- 網路

- DNS

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- HyperFlex連線5.0.2d

- Hyperflex標準叢集

- VMware vCenter，8.0.2.00100

- VMware ESXi、7.0.3、21930508

- 思科HyperFlex遠端外掛裝置3.0.0.1173

- WinSCP 6.1.1 (建置13736)

本文中執行的程式是根據特定實驗室環境中的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

vSphere Client Remote vCenter外掛體系結構旨在將外掛功能整合到vSphere Client中，而無需在vCenter Server內部運行。這提供了外掛隔離，並支援擴展在大型vSphere環境中運行的外掛。

本地外掛和遠端外掛之間的主要區別是本地外掛將所有檔案儲存在vCenter上，而遠端外掛將檔案儲存在裝置中。

從vSphere 8.0.0開始，vSphere版本支援的唯一架構是遠端外掛。

表 1.Cisco Hyperflex遠端外掛程式裝置相容性矩陣

vCenter外掛版本

Cisco Hyperflex版本

ESXi版本

vCenter版本

3.0.0及更高版本

4.0 (2f)及更高版本

6.7 u3以上

7.0及更高版本

部署是基於OVA的安裝，具有Cisco Secured Linux映像。

Cisco Hyperflex遠端外掛程式有兩種完成方式。

- 透過vCenter進行部署。

- 直接在獨立ESXi主機上部署。

注意：推薦的部署方法是透過vCenter

部署後，裝置的配置如表2和表3所述。

表2.VM硬體配置

CPU

1個vCPU

記憶體

8 GB

硬碟1

48.83 GB

網路卡

1

表3.VM軟體配置

來賓作業系統

Ubuntu Linux 20.04.6 LTS Cisco Secured Linux

相容性

ESXi 6.7 U2虛擬機器

VMware工具

open-vm-tools 11.3.0.29534 (build-18090558)

程式

步驟 1.從思科軟體下載站點下載用於VMware vCenter的Cisco HyperFlex HTML外掛OVA。

為此，請導航到下載首頁>超融合基礎架構> Hyperflex HX資料平台> Hyperflex遠端vCenter外掛- 3.0.0。

思科下載網站

步驟 2.登入到vCenter，然後選擇要部署遠端外掛裝置的主機。按一下右鍵主機，然後按一下「部署OVF模板」

部署OVF模板

步驟 3.選擇Local file選項並上傳HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova檔案，然後按一下Next。

選擇OVF模板

步驟 4.選擇虛擬機器的名稱，為虛擬機器選擇位置，然後按一下下一步。

選擇VM名稱和資料夾

步驟 5.選擇要部署的伺服器（ESXi主機），按一下Next。

選取伺服器

步驟 6.在「複查詳細資訊」段落中，您會看到下列警告：

- OVF包包含高級配置選項，這會帶來潛在的安全風險。檢閱進階組態選項。按一下「下一步」接受進階組態選項。

- 憑證不受信任。

您可以放心地忽略這些警告，按一下忽略，然後按一下下一步

檢閱詳細資料

步驟 7.選擇Datastore並選擇磁碟格式（精簡或密集調配），然後按一下Next

選取資料存放區

步驟 8.為VM網路介面選擇portgroup，然後按一下Next

選取網路

步驟 9.請在完成嚮導之前檢視您的選擇，然後按一下Finish。

檢閱您的選擇

步驟 10.檢視「vCenter最近任務」頁籤中的進度

vCenter最近任務

步驟 11.開啟Hypeflex遠端外掛程式虛擬裝置的電源。在初始啟動過程出現登入提示後，使用這些憑據登入。

- 預設使用者名稱：vcp-admin

- 預設密碼：C^scohxplugin@1984

附註：不支援建立其他使用者或使用root使用者。

注意：要訪問Web GUI，您需要更改預設密碼。否則，您會收到以下錯誤消息：

出於安全原因，停用使用出廠預設密碼登入。請透過ssh登入/控制檯更改出廠預設密碼，然後嘗試使用新密碼登入。

控制檯登入螢幕

組態管理IP地址

預設情況下，裝置從分配vnic的Portgroup/VLAN中可用的DHCP伺服器獲取IP地址。

登入裝置後，您可以找到分配的IPv4地址。

當前IP地址

建議為虛擬裝置配置靜態IP地址。為此，請使用命令hx-ip-address-change並按照配置嚮導操作。

變更IP位址

使用ifconfig命令驗證已配置的IP地址。

驗證IP地址

變更密碼

您可以使用提供當前口令和新口令的passwd vcp-admin命令來更改使用者vpc-admin的當前口令。

變更密碼

註冊vCenter

在Cisco Hyperflex遠端外掛裝置中註冊vCenter基於UI。

注意：具有活動防火牆的使用者需要驗證埠433、9443和22是否打開以及是否允許資料流在vCenter和遠端外掛裝置之間傳入或傳出。

步驟 1.在瀏覽器中輸入IP(https://ip)以打開外掛伺服器管理UI。使用vcp-admin使用者和您當前的新密碼登入。

Hyperflex遠端vCenter外掛程式裝置登入畫面

提示：要驗證當前應用程式版本和支援的vCenter版本，請在成功登入後按一下螢幕右上角的「齒輪」。

步驟2..登入後，請在主控制台上按一下REGISTER按鈕。

主儀表板

步驟 3.點選註冊按鈕，在要部署遠端外掛的地點增加vCenter資訊。為IP地址、埠（預設為443）和vCenter使用者名稱提供執行部署的足夠許可權。按一下「下一步」

增加vCenter

步驟 4.如果系統能夠使用所提供的資訊訪問vCenter，則執行連線測試並顯示線上狀態。要繼續進行註冊，請按一下綠色的REGISTER按鈕

增加vCenter摘要

步驟 5.確認配置的vCenter在已註冊的vCenter清單中。

注意：如果要更新當前安裝在已註冊vCenter上的已安裝Plug-in版本或取消註冊vCenter，請按一下已註冊vCenter左側的三點選單。

已註冊的vCenter

步驟 6.在vCenter中驗證外掛已成功部署。兩個任務可見並標籤為已完成。「下載外掛程式」和「部署外掛程式」。

驗證vCenter中的部署任務

步驟 7.驗證外掛是否已在「vCenter管理客戶端外掛」頁籤下註冊。您可以看到，外掛程式的型別是「遠端」，而且已成功部署。

驗證外掛是否已安裝

步驟8..要檢視vSphere UI中的Cisco HyperFlex HTML5外掛選項，請註銷並重新登入到vCenter。再次登入後，右鍵點選Hyperflex集群以在底部找到Cisco Hyperflex外掛

驗證外掛可用性

步驟 9.請確認外掛程式已發現您的叢集。在vCenter中，點選Hamburguer選單，點選Cisco Hyperflex外掛

存取Plug-in

步驟 10.在Cisco Hyperflex plugin部分中，您可以找到外掛檢測到的當前Hyperflex群集，如果您的群集不在清單中，請按一下「重新掃描」。

已發現的Hyperflex群集清單

注意：Remote和Local外掛的配置和功能完全相同。有關任何功能的詳細資訊，請參閱《Cisco HyperFlex資料平台管理指南5.5版》中的「相關資訊」部分提供的連結中適用於VMware vCenter的Cisco HyperFlex HTML5外掛部分。

疑難排解

不支援的硬體系列

如果在實施的最後一步嘗試安裝較低版本（如ESXi 6.5），則會出現以下錯誤：

第26行：不支援的硬體系列「vmx-15」

不支援的硬體錯誤

這是因為VM使用的虛擬硬體版本，所以必須在ESXi 6.7 U2或更高版本上部署。

必須注意的是，硬體版本15的VM不能在ESXi的早期版本（包括ESXi 6.7u1、ESXi 6.7、ESXi 6.0等）上透過vMotion遷移至主機，因為這些早期的ESXi版本與新硬體版本不相容。同樣，只要硬體版本15虛擬機器未使用，vCenter 6.7或vCenter 6.7u1就可以用來管理ESXi 6.7u2主機。對於希望建立、運行和管理硬體版本15虛擬機器的客戶，群集和vCenter中的ESXi主機都需要升級到至少6.7u2。

有關其他詳細資訊，請參閱VMware文章：虛擬機器硬體版本(KB 1003746)

遺失必要的磁碟映像

如果您嘗試使用OVA檔案直接部署到裝有ESXi 6.7 U2或更高版本的主機，則在開始部署之前的最後一步會收到以下警告「缺少必需的磁碟映像」。

遺失必要的磁碟映像時發生錯誤

要緩解此警告，必須解壓縮OVA檔案「HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ova」，為此，您可以使用您選擇的解壓縮程式，例如7zip。

在解壓縮的資料夾中，您會看到下列檔案清單：

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.cert

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.mf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-file1.nvram

部署所需的檔案有：

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173.ovf

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-disk1.vmdk

- HTML5-remote-plugin-Appliance-3.0.0-1173-file1.nvram

提供所需的檔案

一旦您提供這三個檔案，警告就會消失

準備完成

vCenter整合

步驟 1.驗證是否允許與FQDN的TCP埠443（要求已在裝置上配置DNS）或vCenter IP地址通訊，如果通訊失敗，可在「主機狀態」(Host Status)列中看到這種情況。

步驟 2.驗證vCenter版本是否為7.0或更高版本。如果您嘗試使用不相容的版本註冊，則「註冊」狀態中會出現「失敗」消息。將滑鼠放置在紅色方塊上一段短時間，便會顯示錯誤訊息的說明。在此影象中，您可以看到由於版本不相容而將VM Remote外掛與Vcenter整合時的失敗消息示例

vCenter版本不相容

其他協助

如果您需要有關實施或整合的其他支援，您必須聯絡思科TAC並附加必要的日誌檔案。

支援捆綁包生成

只有在思科Hyperflex遠端外掛虛擬裝置中註冊了至少一個vCenter時，才能生成支援捆綁包。

目前，支援捆綁包生成過程是透過命令列進行的。您需要登入到裝置控制檯（或使用SSH）並運行命令hx-plugin-supportbundle，預設情況下，支援捆綁儲存在/var/log/plugin_support/ 目錄中。

使用者可以指定vCenter FQDN或IP地址以繼續生成支援捆綁包。

注意：需要選定vCenter中的根使用者憑據才能生成支援捆綁包。

步驟 1.透過SSH登入到HyperFlex遠端外掛虛擬裝置，登入並運行hx-plugin-supportbundle命令，這將生成包含vCenter日誌和Hyperflex遠端外掛裝置日誌的tar檔案

支援捆綁包生成

步驟 2.建立與VM遠端外掛的SCP連線，為此，您可以使用WinSCP之類的軟體

- 檔案協定：SCP

- 主機名：[[ip.address.remotepluginappliance]

- 連線埠號碼：22

- 使用者名稱：vcp-admin

- 密碼：[your-configured-password]

SCP連線引數

步驟 3.導航到/var/log/plugin_support/目錄並下載支援捆綁檔案。

- 支援捆綁包位置

從Cisco HyperFlex遠端外掛裝置手動收集日誌

如果無法在裝置中註冊任何vCenter，則無法生成支援捆綁包。需要手動收集日誌檔案。

步驟 1.建立與VM遠端外掛的SCP連線，為此，您可以使用WinSCP之類的軟體

- 檔案協定：SCP

- 主機名： [ip.address.remotepluginappliance]

- 連線埠號碼：22

- 使用者名稱：vcp-admin

- 密碼：[your-configured-password]

步驟 2.登入後，您自動發現自己位於/home/vcp-admin路徑下，然後轉至根目錄，再轉到指定的路徑以收集這些日誌檔案：

- /var/log/auth.log

- /var/log/audit/audit.log

- /var/log/cisco/hx-plugin.log

- /var/log/cisco/hx-plugin-install.log

- /var/log/cisco/plugin-config.log

- /var/log/cisco/plugin-server.log

思科日誌位置

步驟 3.將記錄檔上傳到您目前的服務要求。將檔案上傳到案件的步驟請參閱相關資訊一節中的「客戶檔案上傳到思科技術支援中心」連結。

相關資訊

客戶檔案上傳至 Cisco 技術援助中心

Support Case Manager

思科HyperFlex資料平台管理指南5.5版