目錄

簡介

步驟

簡介

本文檔介紹Elastic Sky X Integrated(ESXi)命令列介面(CLI)中的Springpath datastore清理。

在HX群集清理期間，240M4伺服器需要清除背面的固態驅動器(SSD)上的虛擬機器檔案系統(Virtual Machine File System， VMFS)分割槽。

步驟

以下是清除後端SSD上VMFS分割槽的手動步驟：

步驟1。若要顯示ESXi上的分割槽，請運行esxcli storage core device partition list，如下圖所示。

步驟2.若要移除核心轉儲檔案，請運行esxcli system coredump file remove —force，如下圖所示。

步驟3.若要停用轉儲分割槽，請運行esxcfg-dumppart -d，如下圖所示。

步驟4.要刪除/scratch分割槽，請運行rm /scratch，如下圖所示。

步驟5.若要識別進程vmsyslogd的進程ID，請運行ps | grep vmsyslogd ，如圖所示。

步驟6.若要終止vmsyslogd進程，請運行kill -9 <PID of vmsyslogd>，如下圖所示。

步驟7。若要解除安裝Springpath卷，請運行esxcli storage filesystem unmount -p /vmfs/volumes/Springpath-<xxx>，如下圖所示。

步驟8.若要刪除Springpath資料儲存庫，請運行

partedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2BB120G4_____________________PHWL535601R6120LGN__ 1，如下圖所示。

附註：您可以運行partedUtil命令列實用程式，以便直接操作ESXi和ESX上本地和遠端SAN磁碟的分割槽表。

步驟9.若要列出核心轉儲分割槽，請運行esxcli system coredump partition list，如下圖所示。

步驟10.若要重新啟動ESXi主機，請運行reboot，如下圖所示。

步驟11.重新載入ESXi後，驗證Springpath資料儲存區是否不再從使用者介面(UI)裝載，如下圖所示。

步驟12.若要顯示ESXi上的分割槽，請運行esxcli storage core device partition list，如下圖所示。

步驟13.您將不會再看到已刪除的分割槽。