目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

其他背景資訊

程式

未受保護的虛擬機器器行為

複製對的行為

疑難排解

驗證VM保護

檢查資料保護對等清單

必要時手動刪除對等體

考慮

常見問題

相依性問題

連線問題

相關資訊

簡介

本檔案說明如何清除Hyperflex中的複製。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 整合運算系統管理員(UCSM)

- HyperFlex

- vCenter

- 網路

- DNS

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- HyperFlex連線5.0.2d

- Hyperflex延展式叢集

- Hyperflex標準叢集

- UCSM 4.2（1升）

- vCenter 7.0 U3

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

必要時可以清除複製組態，叢集可以與新目標配對，若要執行此操作，需要從叢集清除目前的複製組態。

其他背景資訊

- 要清除資料保護，必須取消對所有虛擬機器的保護。然後，將它們從保護組中刪除。

- 如果沒有VM，保護組可以保留在群集上。

- 確保在本地和遠端兩種型別的群集中，都刪除了複製對的依賴項。

- 此作業需要兩個叢集的管理員存取權。

程式

第1步：以管理員身份登入到Hyperflex系統，然後轉至左側操作窗格中的複製選項：

複製選項

步驟 2.要取消保護VM，請導航到本地VM >所有受保護的VM。選中此覈取方塊可選擇所有VM。然後按一下Unprotect。

取消保護VM

第3步：從保護組中刪除虛擬機器，導航到本地VM >所有受保護的VM。選中此覈取方塊以選擇所有VM。然後按一下Remove from Group。

從保護組刪除VM

系統會提示您是否要取消保護VM。按一下Unprotect。

Uprotect確認

取消保護後，VM不再出現在清單中。

VM保護清除

未受保護的虛擬機器器行為

- 如果要取消保護VM，則需要透過eth2在群集之間建立連線。

- 如果未從保護中刪除VM，請使用ping測試連線，並檢查eth2是否正在運行。如果沒有連線並且eth2未運行，請向TAC提交支援請求。

最佳做法是，如果沒有屬於保護組的虛擬機器，則刪除保護組。這不是必需的。

刪除保護群組

系統會提示您是否要刪除保護群組。按一下Delete：

保護組刪除確認

步驟 4.刪除Datastore對映並選擇Replication> Replication Pairs > Edit。

移除資料存放區相依性

系統將提示您選擇要取消對映的datastore。選擇遠端資料庫並為每個對映資料儲存區選擇不對映此Datastore選項。然後按一下Map Datastore。

取消對映資料存放區

注意：取消對映資料儲存後，HX連線需要刷新才能繼續刪除複製對。

步驟 5.刪除本地和遠端群集的複製對。 選擇Replication> Replication Pairs > Delete。

刪除配對

您需要遠端群集管理員憑據才能刪除該對。輸入憑據並按一下刪除

對等刪除確認

複製對的行為

- 刪除複製對時，您無法為本地和遠端群集之間的任何虛擬機器配置保護。

- 此動作會清除兩個叢集中的保護

- 當嘗試完成或修改複製組時，會完成複製網路測試。

- 當嘗試取消對映資料存放區時，也會進行復寫網路測試。

- 如果複製測試未通過，則不允許進行更改。如有必要，請參閱本文檔中的故障排除會話以檢查連通性。

- 如需有關eth2連線的進一步協助，請向TAC提交支援請求。

步驟 6.要清除複製網路，請使用以下命令：

stcli drnetwork cleanup

CleanUp

LocalCleanUp Remote

注意：確保在本地和遠端集群中均執行stcli drnetwork cleanup命令。

可以在HX連線的「活動」頁籤中監視資料複製網路清理

監控資料複製網路清理

「刷新HX連線資料複製網路配置」顯示為未配置，可以重新配置（如果需要）。

已清除資料複製網路

疑難排解

驗證VM保護

確保沒有虛擬機器受到保護。要檢查這一點，請使用命令：

stcli dp vm list --brief

受保護虛擬機器的示例：

如何列出受保護的VM

未受虛擬機器保護的示例

沒有受保護的虛擬機器

註：確保沒有受保護的虛擬機器。下一張圖顯示了VM保護的示例。

檢查資料保護對等清單

可以檢查對等體清單。要確保在清除複製時沒有條目出現，請使用以下命令：

stcli dp peer list

配置的資料保護對等體的示例：

如何檢查對等體清單

以下是已清除資料保護對等體的示例：

對等清除示例

必要時手動刪除對等體

如果遠端對等體永久不可用或長時間不可用，則以下命令用於清除對等體關係：

stcli dp peer forget --name <pair-name>

peer forget 命令示例：

Replication Peer Forget命令

考慮

- 集群配對將從HX連線中清除，如本文檔中的過程所示

- 如果在其中一個集群仍然彼此連通時，錯誤地發出此命令，請確保在另一個對等體也執行該命令。

- 該命令僅清除執行它的集群上的對等體詳細資訊。

常見問題

相依性問題

確保已刪除VM保護以及Datastore對映。

嘗試在不刪除VM保護/資料儲存對映的情況下刪除複製對時，會出現一個彈出窗口，指示必須清除依賴關係。

對等刪除錯誤

注意：如果eth2網路上的集群之間存在通訊問題，此操作應該無法完成。

連線問題

由於每個群集中的每個儲存控制器虛擬機器都透過eth2與對等體進行主動通訊，因此連線問題可能會導致清理過程出現問題。如果至少有一個控制器虛擬機器器未透過eth2網路回應，可能會導致複製和清除作業失敗。

- 驗證eth2是否存在。在每個儲存控制器虛擬機器上使用ifconfig命令以確認eth2是否已啟用，如果需要使用TAC干預。

- 使用ping測試每個儲存控制器虛擬機器的eth2介面之間的連線。

Eth2 Ping測試示例

- 確保兩個群集中的複製VLAN匹配。

- 確保已在群集之間的所有路徑中正確配置複製VLAN。

- 確保複製網路的本地和遠端群集中的MTU均匹配

- 使用Test Remote Replication Network選項驗證連線。選擇複製，在集群配對中選擇操作 > 測試遠端複製網路：

測試遠端複製網路

- 在活動頁籤中監視此操作。

測試成功的範例：

成功的測試範例

測試失敗的範例：

測試失敗

相關資訊

- Cisco HyperFlex資料平台管理指南5.0版

- 思科HyperFlex資料平台CLI指南5.0版

- 思科技術支援與下載