目錄

簡介

HyperFlex和網路控制策略

簡介

本文將說明UCS中的網路控制策略是什麼，以及在各種場景下它與HyperFlex群集的操作有何關係。

HyperFlex和網路控制策略

什麼是網路控制策略？網路控制策略(NCP)定義了以下功能和操作：

Cisco Discovery Protocol(CDP):啟用或禁用

MAC暫存器模式:只有本徵VLAN或所有主機VLAN

上行鏈路故障時的操作：連結關閉或警告

MAC Security - Forge:允許或拒絕

LLDP — 傳輸/接收:已禁用或已啟用

HX安裝程式將在LAN/策略/根/子組織/ <HX群集名稱> /網路控制策略/

HyperFlex-infra

HyperFlex-vm

由HyperFlex安裝程式建立的vNIC模板使用上面定義的網路控制策略。vNIC模板位於LAN/策略/根/子組織/ <HX集群名稱> / vNIC模板/

以下vNIC模板使用NCP HyperFlex-infra:

- hv-mgmt-a

- hv-mgmt-b

- hv-vmotion-a

- hv-vmotion-b

- storage-data-a

- storage-data- b

以下vNIC模板使用NCP HyperFlex-vm:

- vm-network-a

- vm-network-b

讓我們深入瞭解NCP策略名稱HyperFlex-infra和Action on Uplink Fail。預設情況下， Action on Uplink Fail設定為Link Down。這表示在對應的上行鏈路（邏輯或物理）關閉時，將指示vNIC進入關閉狀態。如果我們轉到裝置/機架安裝/伺服器/伺服器#下的伺服器的VIF頁籤，我們可以看到我們的vNIC正在利用的上行鏈路：

連線到交換矩陣互聯A的vNIC被固定到埠通道1。連線到交換矩陣互聯B的vNIC 被固定到埠通道2。如果Port-Channel 1關閉，將指示連線到交換矩陣互聯A的vNIC關閉。如果我們登入到vCenter，我們會看到相應的VMNIC發生故障。

由於交換矩陣互聯B上仍有Port-Channel 2，因此HyperFlex集群將保持啟動並運行。因此，如果交換矩陣互聯B上的埠通道2也丟失會發生什麼。

正如您預期的那樣，所有vNIC都處於關閉鏈路狀態，對應的VMNIC也處於關閉狀態。

由於所有VMNIC都處於關閉狀態，因此與ESXi管理的連線將丟失，而HyperFlex群集將離線，因為儲存控制器VM之間無法再通信。

虛擬埠通道vPC的使用將為HyperFlex提供最佳冗餘。  目前，我們不支援使用警告而不是關閉鏈路。流量可能會被黑洞，並影響HyperFlex的網路冗餘。