目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

其他要求

設定

網路圖表

組態

配置站點A

配置站點B

HX見證虛擬機器部署

建立延伸群集

驗證

資料儲存庫建立

簡介

Hyperflex擴展群集是帶有地理上分散的節點的單個群集。集群的兩端均充當特定使用者VM的主節點。這些VM的資料將在其他站點上同步複製。擴展集群使您能夠訪問整個集群，即使其中一個站點完全關閉。通常，這些站點通過它們之間的低延遲、專用高速鏈路連線。

HyperFlex擴展群集使您可以為需要高正常運行時間（接近零恢復時間目標）且無資料丟失（零恢復點目標）的任務關鍵型工作負載部署主動 — 主動避免災難解決方案。

必要條件

需求

- 群集中的所有節點應屬於相同的M5型號（所有HX220 M5）或(HX 240 M5)

- scretch群集中僅支援M5節點

- 只有ESXi HX平台支援擴展群集

- 每個站點至少應有2個節點

- 兩個群集上使用的所有VLAN必須相同

- 擴展群集配置需要見證虛擬機器

- 延展式集群需要的IP地址數量與六個節點集群所需的IP地址數量相同

- 擴展群集僅使用一個vCenter例項

- 需要具備DRS和HA的vCenter才能使延展式群集正常工作

採用元件

- HX安裝程式

- Cisco HX M5伺服器

- VMWare vCenter

- Cisco UCSM

- VMWare ESXi

其他要求

- 安裝前檢查清單

- 部署見證虛擬機器

- 更改見證虛擬機器密碼

設定

網路圖表

組態

拉伸群集的所有配置都將通過單個HX安裝程式完成。拉伸群集安裝步驟的工作流程如下所示：

配置站點A

步驟1.登錄到各自分配的HX安裝程式以啟動群集配置。如果安裝程式仍然顯示以前的安裝狀態，請按一下上面欄中的滾輪，然後選擇「重新開始」開始全新安裝。在Select a Workflow —> Create Cluster —>(select)Stretch Cluster中。

步驟2.在配置站點工作流程中，在站點名稱中輸入UCSM憑證和DC。然後按一下「Continue」。

步驟3.在伺服器選擇中，選擇源伺服器並點選Continue

步驟4.在UCSM配置部分下，輸入VLAN ID和VLAN名稱。在本例中，我們將Inband用於CIMC。按一下「Continue」

步驟5.在「虛擬機器監控程式配置」部分提供所有請求的資訊。然後按一下Configure Site以開始站點配置。

步驟6.確認站點A虛擬機器監控程式配置成功。

配置站點B

步驟1.按一下wheel，然後選擇Configure Site以開始Site B配置，如下所示。

步驟2.在Configure Site工作流程中，在Site Name中輸入Target UCSM credentials和Target DC。然後按一下「Continue」。

步驟3.在伺服器選擇中，選擇源伺服器並點選Continue

步驟4.在UCSM配置部分下，輸入VLAN ID和VLAN名稱。在本例中，我們將Inband用於CIMC。按一下「Continue」

步驟5.在「虛擬機器監控程式配置」部分提供所有請求的資訊。然後按一下Configure Site以開始站點配置。

步驟6.確認站點B虛擬機器監控程式配置成功。

HX見證虛擬機器部署

- 這是進一步進行之前的重要步驟。HX見證VM需要啟動並運行且可訪問，安裝才能成功。

- 需要在ESXi主機上部署OVA映像。

- 請測試到此VM的連線，並確保登入正常工作。

- 請參閱下面的OVA安裝屬性。

建立延伸群集

步驟1.

- 要開始配置拉伸群集，請導航到安裝程式上的Wheel並選擇建立拉伸群集以開始拉伸群集配置。

- 在憑據螢幕中，提供源（站點A）和目標（站點B）UCSM及其憑據、站點名稱、UCSM組織名稱、vCenter和Hypervisor憑據。按一下Continue以進入Server Selection螢幕。

步驟2. 確保所有伺服器（源伺服器和目標伺服器）均顯示為選定狀態。然後按一下 繼續，

步驟3.在「IP地址」部分中，提供Hypervisor和Storage controller mgmt（公共可路由）IP以及它們的DATA（專用非可路由）IP。此外，還要為管理和資料網路提供集群IP。按一下「Continue」（繼續）。

步驟4.在Cluster Configuration下，輸入Controller VM密碼、vCenter configuration details和system services details。在Advanced Networking一節中，為兩個站點配置相同的Management和Data VLAN。然後按一下Start開始群集配置。

步驟5.確認集群建立已成功完成。

驗證

資料儲存庫建立

步驟1.在延伸群集上建立datastore類似於在普通群集上建立datastore。唯一的區別是，在拉伸群集中建立datastore時定義站點關聯。在Hyperflex Connect UI中導航到Datastore，然後點選Create Datastore

步驟2.創建資料儲存並選擇其大小。然後，在附加步驟中，在Site Affinity下拉選單下選擇這兩個站點之一。然後按一下Create Datastore

步驟3.確認新建立的datastore的狀態，該狀態顯示為MOUNTED，並且還顯示其站點關聯。