目錄

簡介

安裝HyperFlex後新增其他VLAN

初始設定

VLAN新增過程

VLAN新增之後

不使用指令碼手動新增VLAN

UCS Manager — 全域性新增VLAN

UCS Manager — 將VLAN新增到vNIC模板

VMware — 將埠組(VLAN)新增到vSwitch

已知的問題

簡介

本檔案介紹如何在初始安裝HyperFlex後新增其他VLAN（如有必要）。

以下是新增更多VLAN的步驟：

1. 在Unified Computing System Manager(UCS Manager)中建立VLAN。

2. 在統一計算系統(UCS)vNIC模板上允許VLAN。

3. 在vSwitch上建立埠組/VLAN。

當您從HyperFlex安裝程式運行post_install指令碼時，所有這些都可以實現。

安裝HyperFlex後新增其他VLAN

將VLAN 999新增到UCS以及對應所有伺服器的埠組。

初始設定

VLAN 999在vm網路vSwitch中不存在。

在UCS Manager的VLAN中也不存在。

在vm網路模板上也不存在。

VLAN新增過程

要在安裝HyperFlex後新增其他VLAN，請運行 post_install 來自HyperFlex安裝程式虛擬機器的命令：

附註：請確保在運行此操作時使用與群集相同的安裝程式版本。

附註：不能指定VLAN的範圍。每次新增一個VLAN。

語法：

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

VLAN新增之後

新增其他VLAN後，請驗證：

1. 在UCS Manager的VLAN下新增VLAN 999:

2. VLAN也會新增到vm網路模板中：

3. VLAN位於vm-network vSwitch:

不使用指令碼手動新增VLAN

UCS Manager — 全域性新增VLAN

1. 在UCS Manager中，選擇LAN > LAN Cloud > VLAN。

2. 完成以下操作之一：

1. 在左側面板中，按一下右鍵VLAN，然後選擇建立VLAN。

2. 或者，在右側面板中，按一下Add。

3. 輸入以下資訊：

- VLAN名稱/字首：name-VLANID(例如vm-network-999)

- 組播策略名稱：HyperFlex

- VLAN ID:999

4. 按一下「OK」（確定）。

UCS Manager — 將VLAN新增到vNIC模板

1. 在UCS Manager中，選擇LAN > Policies > root > Sub-Organizations > HXClusterName > vNIC Templates > vNIC Template vm-network-a。

2. 在右側面板中，按一下修改VLAN。

3. 查詢vm-network-999。選中Select覈取方塊，然後按一下OK。

VMware — 將埠組(VLAN)新增到vSwitch

1. 選擇vCenter > Hosts and Clusters > HX-Cluster > ESXi01 > Configure > Networking > Virtual switches。

2. 按一下「Add Networking」。

3. 選擇虛擬機器埠組。按「Next」（下一步）。

4. 瀏覽以選擇現有的標準交換機vswitch-hx-vm-network。按一下「OK」，然後「Next」。

5. 輸入以下資訊：

- 網路標籤：name-VLANID(例如：vm-network-999)

- VLAN ID:999

6. 按「Next」（下一步）。

7. 按一下「Finish」（結束）。

已知的問題

在HyperFlex版本4.0(1a)和4.0(1b)上，當您運行帶有「 — vlan」標誌的post_install指令碼以僅新增VLAN時，存在一個已知問題。當您嘗試將VLAN新增到「vm-network-a」vNIC模板時，會出現此錯誤。

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

檢查UCS Manager時，它將成功新增到LAN雲。它還成功新增到每台ESXi主機中。

因應措施是將VLAN手動新增到「vm-network-a」vNIC模板中。

更多資訊請參閱Cisco錯誤ID CSCvn38018。