目錄

簡介

問：如何檢視所有SCVM狀態，而無需分別插入每個狀態？

問：我似乎無法回憶起命令，頁籤無法自動完成？

問：如何通過單個命令檢查HXDP的序列號、型號和版本？

問：不知道我的ESXi和SCVM IP是什麼？

問：我登入的SCVM啟用哪個ESXi伺服器？

問：什麼是我的群集管理IP(HX Connect IP)?

問：我的所有SCVM、UCSM和vCenter的IP地址是什麼

問：NTP、DNS IP是什麼？

問：在升級過程中，我是否可以即時監視群集的狀態？

問題：   我知道「stcli cluster storage-summary」為我提供了群集的運行狀況，但它似乎未能返回輸出。在按緊急按鈕或致電思科支援部門之前，是否有其他命令可以確保群集正常運行？

問：如何檢視我所在的SCVM有權訪問的磁碟？

問：生成技術支援服務(storfs-support)捆綁包後，如何從控制器VM獲得該捆綁包？

簡介

當您使用思科支援對Hyperflex進行故障排除時，如果需要，他們通常會要求您登入所有SCVM和/或ESXi。

本文檔介紹思科支援人員通常會要求您安裝的工具之一，以便您更輕鬆地管理SCVM。

本文檔還介紹了在日常的Hyperflex管理中有幫助的命令。

SCVM = Storage Controller Virtual Machine

問：如何檢視所有SCVM狀態，而不必分別插入每個狀態？

A.

當您對思科支援問題進行故障排除時，他們希望瞭解您環境中所有SCVM的狀態。

要簡化管理，請執行以下操作：

流視窗：

建議在所有SCVM和ESXi主機上使用MobaXtermis來協助multiexec

對於Mac:

建議使用iTerm2在所有SCVM和ESXi主機上幫助執行multiexec

SSH客戶端軟體

- MobaXterm軟體下載URL:MobaXterm軟體下載

- iTerm2軟體下載URL iTerm2軟體下載

MobaXTerm

1.選擇會話

2.選擇SSH，輸入當前值。對要啟動的會話數重複

3.選擇MultiExec合併會話

iTerm2

1.按一下「殼」

2.為想要的會話選擇「使用當前配置檔案進行垂直/水準拆分」

3.通過選擇廣播輸入合併會話

問：我似乎無法回憶起命令，Tab鍵無法自動完成？

A.

使用 — h字尾命令或-help

範例：

stcli-h

用法：stcli [-h]

{關於，服務，vm，dp，快照計畫，群集，裝置，節點，磁碟，清除程式，資料儲存庫，檔案，安全，許可證，重新平衡}

您還可以前往Web CLI並從那裡運行命令。（這裡有一些非常有用的命令，但並不像CLI那樣完全破壞）

在Web CLI中鍵入命令時，CLI會彈出一些建議

問：如何使用單個命令檢查HXDP的序列號、型號和版本？

A.

root@SpringpathController4ZH SN:~#stcli關於

serviceType:stMgr

instanceUuid:71 904-4 9-8810-ea4f513

名稱:HyperFlex儲存控制器

區域設定：英語（美國）

序列號：WZJ PN

api版本：0.1

型號：HX220C-M5SX

內部版本：3.0.1i-29888（內部）

displayVersion:3.0(1i)

全名：  HyperFlex儲存控制器3.0.1i

productVersion:3.0.1i-29888

問：我不知道我的ESXi和SCVM IP是什麼？

A.

root@SpringpathController4ZHsn:~# stcli群集資訊

<++snip++>

節點IPSettings:

10.xx.xx.xx:  <<<<<<< ESXi IP地址

----------------------------------------

addr:10.xx.xx.xx

stService:虛擬機器監控程式

vlanId:421

網關：10.xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:192.xx.xx.xx

stService:vmotion

vlanId:424

網關：

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:10..xx.xx.xx <<<<<<<<< SCVM IP地址

stService:stctl_mgmt

vlanId:421

網關：10..xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:192..xx.xx.xx

stService:stctl

vlanId:424

網關：

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

stService:ipmi

vlanId:421

網關：10..xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：      dhcp

其他esxi和scvm的輸出已截斷

<++snip++>

問：我登入的SCVM在哪個ESXi伺服器上啟用？

A.

root@SpringpathController4ZH SN:~# /opt/springpath/storfs-mgmt-cli/getLocalNode.sh

nodeId=7e c4-b a-b e-b 6-6dc 865

serialNumber=WZJ PN

chassisSerialNumber=WZJ PN

esxiIP=10.xx.xx.xx

問：什麼是集群管理IP(HX Connect IP)?

A.

Runifconfig -a 在所有SCVM上使用eth0:mgmtip的是群集管理IP

eth0:mgmtip鏈路封裝：乙太網HWaddr 00:0c:29:0f:61:81

inet addr:10..xx.xx.xx Bcast:10..xx.xx.xx掩碼：255.255.255.224

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

也可從獲取資訊

stcli群集資訊

<++snip++>

管理Ip:

addr:10..xx.xx.xx

stService:管理

vlanId:-1

網關：

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

<++snip++>

問：我的所有SCVM、UCSM和vCenter的IP地址是什麼

A.

root@SpringpathControllerMAN 3Z:~#stcli群集資訊 | grep -i stctl_mgmt -n5

網關：192.168.52.30

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:10.xx.xx.xx

stService:stctl_mgmt

vlanId:361

網關：10.xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:10.xx.xx.xx

stService:stctl_mgmt

vlanId:361

網關：14.xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

addr:10.xx.xx.xx

stService:stctl_mgmt

vlanId:361

網關：10.xx.xx.xx

子網掩碼：255.255.255.224

方法：靜態

----------------------------------------

root@SpringpathControllerMAN 3Z:~#stcli群集資訊 | grep -i ucsm

ucsmOrg:儲存庫技術

ucsm主機名:10.xx.xx.xx

root@SpringpathControllerMAN 3Z:~# stcli cluster info | grep -i vcenter

vCenterUrl:https://10.xx.xx.xx

vCenterClusterId:domain-c55

vCenterDatacenter:DC-HX-06

vCenterSSOURL:

vCenterURL:10.xx.xx.xx

vCenterDatacenterId:資料中心–50

vCenterClusterName:HX-06

問：NTP、DNS IP是什麼？

A.

root@SpringpathController4ZH SN:~# stcli services dns show

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

172..xx.xx.xx

----------------------------------------

root@SpringpathController4ZH SN:~# stcli services ntp show

172..xx.xx.xx

使用-h查詢其他服務

root@SpringpathController4ZH SN:~# stcli services -h

用法：stcli services [-h] {smtp，dns，ntp，asup，sch，remotesupport，timezone} ...

系統服務相關操作

位置引數：

{smtp，dns，ntp，asup，sch，remotesupport，timezone}

stCli系統服務

儲存SMTP配置中支援的SMTP命令

名稱空間。

儲存DNS配置中支援的DNS命令

名稱空間。

儲存NTP配置中支援的NTP命令

名稱空間。

asup 配置中支援的asup命令

名稱空間。

smart-callhome配置支援的sch命令

名稱空間。

remotesupport 遠端支援支援的命令。

時區配置中支援的時區命令

名稱空間。

問：在升級過程中，我是否可即時監控集群的狀態？

A.

root@SpringpathControllerGDA LE:~# sysmtool —ns cluster —cmd healthdetail | grep -i狀態

狀態:線上

HealthState:健康

運行狀況狀態原因：儲存群集運行正常。

問題：   我知道「stcli cluster storage-summary」為我提供了群集的運行狀況，但它似乎無法返回輸出。在按緊急按鈕或致電思科支援部門之前，是否有其他命令可以確保群集正常運行？

A.

如果你遇到這種症狀

stcli cluster storage-summary —detail

獲取群集儲存摘要失敗：

群集無效狀態

sysmtool —ns群集 — cmd資訊

<++snip++>

群集恢復狀態：健康

允許持續的裝置故障：2

快取裝置故障容許：2

容許節點故障：1

儲存群集運行正常。

問：如何檢視我所在的SCVM可以訪問的磁碟？

A.

root@SpringpathController4ZH SN:~# lsscsi

[2:0:0:0] disk ATA SAMSUNG MZ 40 1F3Q /dev/sdb

[2:0:1:0]磁碟TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdc

[2:0:2:0] 磁碟TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdd

[2:0:3:0] 磁碟ATA INTEL SSD 48 CS01 /dev/sde

[2:0:4:0] 磁碟TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdf

[2:0:5:0] 磁碟TOSHIBA AL14 0N 5705 /dev/sdg

[2:0:6:0]磁碟TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdh

[2:0:7:0] disk TOSHIBA AL14 20N 5705 /dev/sdi

[3:0:0:0] disk VMware Virtual disk 2.0 /dev/sda

您還可以使用

sysmtool —ns disk —cmd list

磁碟詳細資訊：

------------:

UUID:5000039888436425:0000000000000000

Type:磁碟

中：旋轉

用法：永續性

狀態:已申請

運行時狀態：無

黑名單計數：0

進度Pct:0.000000

路徑：/dev/sdg

容量：1.09公噸

用法：0.00

上次修改時間：1553031537000

版本:0

<++snip++>

問：生成techsupport(storfs-support)捆綁包後，如何從控制器VM獲得該捆綁包？

A.

SCVM:

/var/support# ls

storfs-support_2019-03-22—17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz

對於mac/linux :

scp root@14.39.54.65:/var/support/storfs-support_2019-03-22—17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz /Users/mohammhu/Desktop/

HyperFlex儲存控制器3.0(1i)

root@14.39.54.65的密碼：

storfs-support_2019-03-22—17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz 100% 50MB 1.3MB/s 00:38

語法：

將檔案從遠端主機複製到本地主機

scp username@remotehost:<files> /some/local/directory

將檔案從本地主機複製到遠端主機（如果需要）

scp <file> username@remotehost:/some/remote/directory

對於Windows:使用WINscp或MobaXterm

MobaXterm:

1.從左窗格轉到SFTP頁籤。

2.將目錄更改為位置/var/support。

3.選擇支援捆綁包。

4.按一下「下載」按鈕。

WINscp:

1.啟動與SCVM的IP的SCP會話。

2.按一下「父目錄」按鈕可轉到根目錄。

3.無法導航到/var/support。

4.選擇支援捆綁包。

5.按一下「下載」按鈕。