目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

設定

網路圖表

組態

C2503配置說明

C4000配置說明

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供使用IP的ISDN組態範例。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

設定

本節提供用於設定本文件中所述功能的資訊。

註：使用Command Lookup Tool(僅限註冊客戶)查詢有關本文檔中使用的命令的更多資訊。

網路圖表

本檔案會使用以下網路設定：

組態

本檔案會使用以下設定：

- C2503

- C4000

C2503

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C2503 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

!

ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 172.16.20.2

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

!--- See the username explanation in the !--- Explanation of the C4000 Configuration section of this document.

isdn switch-type basic-dms100

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

bandwidth 56

dialer idle-timeout 300

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

dialer hold-queue 5

dialer load-threshold 100

dialer-group 1

isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

ppp authentication chap

!

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

!

ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 172.16.20.1

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255

!

!

dialer-list 1 list 100

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C2503配置說明

C2503#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C2503

!

enable password test

!

username C4000 password cisco

使用者名稱C4000是遠端路由器的主機名。本節介紹的dialer map命令使用此使用者名稱。身份驗證期間使用者名稱不區分大小寫。但是，使用dialer map命令配置的名稱區分大小寫。必須與遠端路由器的主機名「C4000」完全匹配。

注意：在路由器C2503中，使用username命令配置的名稱必須與dialer map命令配置的名稱完全匹配。在全域性配置模式下發出username命令。

質詢握手身份驗證協定(CHAP)身份驗證過程使用密碼。密碼區分大小寫，並且必須與遠端路由器密碼完全匹配。

注意：為了避免混淆，此配置示例使用未加密形式的密碼cisco。在實際組態中，密碼以加密形式顯示：7 13061E010803。在此密碼中，7表示加密型別，13061E010803是密碼cisco的加密形式。當您發出或更改username命令時，請始終以其未加密的形式輸入密碼，並且不要輸入加密型別(7)。 自動設定加密型別。

- isdn switch-type basic-dms100 - ISDN交換機型別必須與運營商的裝置匹配。如果更改交換機型別，則必須重新載入路由器，以便新的交換機型別生效。

interface Ethernet0

ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

- encapsulation ppp — 使用PPP封裝代替高階資料連結控制(HDLC)，以允許使用CHAP驗證。

- bandwidth 56 - BRI介面的預設頻寬設定為64 kbps。如果使用speed 56選項配置dialer map語句，請包括bandwidth語句。

注意：此命令不會控制ISDN線路的速度。命令為以下各項設定正確的參考點：

- BRI埠顯示介面統計信息

- dialer load-threshold命令

- 內部閘道路由通訊協定(IGRP)/增強型IGRP(EIGRP)路由指標

- dialer idle-timeout 300 — 此命令設定如果沒有路由感興趣的流量，ISDN連線保持開啟的秒數。每次轉發感興趣的資料包時都會重置計時器。

- dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155551234

dialer map ip 172.16.20.2 name C4000 speed 56 broadcast 14155556789

將相關流量轉發到BRI介面時，使用dialer map命令和CHAP身份驗證，以便向遠端路由器發出初始呼叫。當連線變為活動狀態時，dialer idle-timeout命令確定連線保持活動狀態的時間長度。要呼叫的每個ISDN電話號碼都需要使用dialer map語句。但是，請注意，當您只希望使用一個通道時，指向同一位置的兩條dialer map語句可以啟用兩個B通道。

此示例的命令引數為：

- 172.16.20.2 -遠端路由器BRI介面的IP地址

若要確定此地址，請在遠端路由器控制檯提示符下發出show interface bri 0命令。

- name C4000 — 遠端路由器的主機名

名稱區分大小寫，並且必須與為username命令配置的名稱相符。

- speed 56 — 將非64 kbps端到端的ISDN電路的撥號器速度設定為56 kbps

在兩台路由器的dialer map語句中包括此引數。北美的大多數安裝必須配置為56 kbps。

- broadcast — 允許轉發廣播資料包

除非dialer-list命令將廣播資料包指定為相關資料包，否則僅當ISDN鏈路處於活動狀態時才轉發這些資料包。

- 1415551234和1415556789 — 遠端路由器ISDN電話號碼

- dialer hold-queue 5 — 此命令允許在ISDN連線建立之前對相關資料包進行排隊。在此範例中，五個相關封包將排隊。

- dialer load-threshold 100 — 此命令可按需配置頻寬。該命令設定撥號器通過第二個B通道發出另一個呼叫之前的最大負載。負載是介面的計算加權平均負載值，其中1被解除安裝，255被完全載入。要配置的實際負載值取決於特定網路的特性。在此示例中，當負載達到最大利用率的39%（即100除以255）時，啟用第二B通道。

- dialer-group 1 - dialer-group 1命令在BRI介面上啟用撥號程式清單1，該清單確定哪些資料包有意義，並將啟用ISDN連線。

- isdn spid1 408555432101 5554321

isdn spid2 408555987601 5559876

如果您的運營商將服務配置檔案識別符號(SPID)分配給ISDN線路，請使用isdn spid命令。

- ppp authentication chap — 此命令啟用CHAP身份驗證。

router igrp 1

network 172.16.0.0

- ip route 192.168.24.0 255.255.0 172.16.20.2 — 此ip route命令通過遠端路由器BRI介面建立到遠端路由器網路的靜態路由。這是必需的，因為當ISDN鏈路斷開時，動態路由會丟失。

此示例的命令引數為：

- 192.168.24.0 -目標網路

- 255.255.255.0 -目標網路掩碼

二進位制八位數位置的255指定需要與該二進位制八位數完全匹配。二進位制八位數位置中的0表示任何值都匹配。

- 172.16.20.2 — 可用於到達目標網路的下一跳地址

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 — 此access-list命令確定哪些IP資料包有意義，並將啟用ISDN鏈路。要建立的訪問清單取決於您的特定網路設計。

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255 0.0.0.0 — 此access-list命令將所有廣播資料包定義為非關注資料包。

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0255.255.255.255 — 此access-list命令將所有其他的IP資料包定義為關注資料包。

- dialer-list 1 list 100 — 此命令指向存取清單100，其可判斷哪些IP封包有意義。

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

C4000配置說明

C4000#write terminal

######

Current configuration:

!

version 10.2

!

hostname C4000

!

enable password test

!

username C2503 password cisco

使用者名稱C2503是遠端路由器的主機名。本節介紹的dialer map命令使用此使用者名稱。身份驗證期間使用者名稱不區分大小寫。但是，使用dialer map命令配置的name區分大小寫。必須與遠端路由器的主機名「C2503」完全匹配。

註：在路由器C4000中，使用username配置的名稱必須與dialer map命令配置的名稱完全匹配。在全域性配置模式下發出username命令。

CHAP身份驗證過程使用密碼。密碼區分大小寫，並且必須與遠端路由器密碼完全匹配。

注意：為了避免混淆，此配置示例使用未加密形式的密碼cisco。在實際組態中，密碼以加密形式顯示：7 13061E010803。在此密碼中，7表示加密型別，13061E010803是密碼cisco的加密形式。當您發出或更改username命令時，請始終以其未加密的形式輸入密碼，並且不要輸入加密型別(7)。 自動設定加密型別。

- isdn switch-type basic-dms100 - ISDN交換機型別必須與運營商的裝置匹配。如果更改交換機型別，則必須重新載入路由器，以便新的交換機型別生效。

interface Ethernet0

ip address 192.168.24.65 255.255.255.0

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface BRI0

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

- encapsulation ppp — 使用PPP封裝而不是HDLC以允許使用CHAP身份驗證。

- bandwidth 56 - BRI介面的預設頻寬設定為64 kbps。如果使用speed 56選項配置dialer map語句，請包括bandwidth語句。

注意：此命令不會控制ISDN線路的速度。命令為以下各項設定正確的參考點：

- BRI埠顯示介面統計信息

- dialer load-threshold命令

- IGRP/EIGRP路由度量

- dialer idle-timeout 300 — 此命令設定如果沒有路由感興趣的流量，ISDN連線保持開啟的秒數。每次轉發感興趣的資料包時都會重置計時器。

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085554321

dialer map ip 172.16.20.1 name C2503 speed 56 broadcast 14085559876

將相關流量轉發到BRI介面時，使用dialer map命令和CHAP身份驗證，以便向遠端路由器發出初始呼叫。當連線變為活動狀態時，dialer idle-timeout命令確定連線保持活動狀態的時間長度。要呼叫的每個ISDN電話號碼都需要使用dialer map語句。但是，請注意，當您只希望使用一個通道時，指向同一位置的兩條dialer map語句可以啟用兩個B通道。

此示例的命令引數為：

- 172.16.20.1 -遠端路由器BRI介面的IP地址

若要確定此地址，請在遠端路由器控制檯提示符下發出show interface bri 0命令。

- 名稱C2503 — 遠端路由器的主機名

名稱區分大小寫，並且必須與為username命令配置的名稱相符。

- speed 56 — 將非64 kbps端到端的ISDN電路的撥號器速度設定為56 kbps

在兩台路由器的dialer map語句中包括此引數。北美的大多數安裝必須配置為56 kbps。

- broadcast — 允許轉發廣播資料包

除非dialer-list命令將廣播資料包指定為相關資料包，否則僅當ISDN鏈路處於活動狀態時才轉發這些資料包。

- 1408554321和1408559876 — 遠端路由器ISDN電話號碼

- dialer hold-queue 5 — 此命令允許在建立ISDN連線之前對相關資料包進行排隊。在此範例中，五個相關封包將排隊。

- dialer load-threshold 100 — 此命令可按需配置頻寬。該命令設定撥號器通過第二個B通道發出另一個呼叫之前的最大負載。負載是介面的計算加權平均負載值，其中1被解除安裝，255被完全載入。要配置的實際負載值取決於特定網路的特性。在此示例中，當負載達到最大利用率的39%（即100除以255）時，啟用第二B通道。

- dialer-group 1 - dialer-group 1命令在BRI介面上啟用撥號程式清單1，該清單確定哪些資料包是有趣的，並將啟用ISDN連線。

- isdn spid1 415555123401 5551234

isdn spid2 415555678901 5556789

如果您的運營商將SPID分配給ISDN線路，請使用isdn spid命令。

- ppp authentication chap — 此命令啟用CHAP身份驗證。

router igrp 1

network 172.16.0.0

network 192.168.24.0

- ip route 172.16.10.0 255.255.0 172.16.20.1 — 此ip route命令通過遠端路由器BRI介面建立到遠端路由器網路的靜態路由。這是必需的，因為當ISDN鏈路斷開時，動態路由會丟失。

此示例的命令引數為：

- 172.16.0.0 -目標網路

- 255.255.0.0 -目標網路掩碼

二進位制八位數位置的255指定需要與該二進位制八位數完全匹配。二進位制八位數位置中的0表示任何值都匹配。

- 172.16.20.1 — 可用於到達目標網路的下一跳地址

- access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255.255.255 0.0.0.0

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 — 此access-list命令確定哪些IP資料包有意義，並將啟用ISDN鏈路。要建立的訪問清單取決於您的特定網路設計。

access-list 100 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255.255.255.255 0.0.0.0 — 此access-list命令將所有廣播資料包定義為非關注資料包。

access-list 100 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 — 此access-list命令將所有其他的IP資料包定義為關注資料包。

- dialer-list 1 list 100 — 此命令指向存取清單100，其可判斷哪些IP封包有意義。

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password test

login

!

end

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

相關資訊

- 撥號技術支援頁面

- 技術支援與文件 - Cisco Systems