目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

配置交換機型別

一般資訊

引數設定

BRI交換器型別

交換機硬體：5ESS;軟體變體：自定義

交換機硬體：5ESS;軟體變體：國家（所有NI）

交換器軟體：DMS-100;軟體變體：自定義

PRI（5ESS、DMS-100和4ESS）

相關資訊

簡介

本文提供常見北美交換機型別的功能。您可以在訂購ISDN線路時使用此資訊。線路布建後，您必須在路由器上指定適當的交換器型別。

必要條件

需求

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本。

- 在配置ISDN交換機型別方面沒有Cisco IOS®軟體限制。但是，如果要在同一機箱上使用多個交換機型別，則需要使用Cisco IOS軟體版本11.3T或更高版本。

- 您需要一台具有ISDN介面(BRI或PRI（視情況而定）的路由器。 這可以是具有內建介面的路由器，也可以是具有網路模組或WIC的路由器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

配置交換機型別

要配置交換機型別，請在全域性或介面配置模式下使用isdn switch-type命令。有關示例，請參閱ISDN BRI第1層故障排除。

可以使用show isdn status指令驗證ISDN交換器型別。Telco應明確指明需要配置的交換機型別。有時（特別是在北美），電信公司可能會指出交換機型別為「自定義」或「國家」。 在這種情況下，請使用以下准則來確定交換機型別配置：

- 自定義：如果Telco指示其交換機型別是Custom，則將路由器上的交換機型別配置為basic-5ess（用於具有5ess交換機的BRI）、primary-5ess（用於具有5ess的PRI）、basic-dms（用於具有DMS交換機的BRI）或primary-dms（用於具有DMS的PRI）。

- 國家：交換機型別符合BRI的NI-1標準，PRI的NI-2標準（PRI沒有NI-1標準）。 如果Telco通知您交換機型別為National，則Cisco路由器配置應為basic-ni（對於BRI）或primary-ni（對於PRI）。

一般資訊

- 數字使用者線路：點對點

- 交換器型別：#5ESS（強烈推薦）

- 服務級別：自定義5ESS/國家(NI)

- ISDN資料速率：64kbps（不是56kbps）

- NT1:使用者提供的

- SPID:自定義5ESS無/NI是

引數設定

1. 2B1Q線路編碼

2. 2B加1D線路

3. B1 CSD（或CSV/D用於語音或資料）

4. B2 CSD（或CSV/D用於語音或資料）

5. 僅限D通道訊號

6. 將MTERM設定為1（與1 DN相關）

7. 將MAXB CHNL設定為2;ACT USR到Y

8. 將Csd(CSV/D)設定為2;CSD(CSV/D)CHL到任意

9. 將TERMTYP設定為TYPEE;顯示為Y

10. 將CA PREF設定為1 — 將選項設定為空閒（如果選擇CSV/D則振鈴）

11. 交換機初始化：非初始化

12. 目錄號碼(DN):兩個B通道均為1

13. 動態TEI

BRI交換器型別

交換機硬體：5ESS;軟體變體：自定義

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-5ess

僅資料

- 資料的2個B通道

- 點對點

- 終端型別= E

- 由服務提供商分配的一個電話號碼

- MTERM = 1

- 請求在中心線路上傳送呼叫線路ID

語音/資料

- 僅當連線了語音裝置（即ISDN電話）時才使用此選項

- 用於語音或資料的兩個B通道

- 多點終端型別= D

- 兩個目錄號碼，由服務提供商分配

- 需要兩個SPID，由服務提供商分配，格式= 01xxxxxxx0，其中x替換為七位電話號碼，無區號

- MTERM = 2

- 呼叫出現次數= 1

- 顯示=否

- 振鈴/空閒呼叫外觀=空閒

- Onetouch =否

- 自動保留=呼叫線路ID在centrex線路上的無請求傳送

- 可以尋找1號目錄到2號目錄，的確需要一些額外資金

交換機硬體：5ESS;軟體變體：國家（所有NI）

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-ni

- 終端型別= A

- 用於語音和資料的兩個B通道

- 兩個目錄號碼，由服務提供商分配

- 需要兩個SPID，由服務提供商分配；格式視情況而定

- 可以尋找1號目錄到2號目錄，的確需要一些額外資金

交換器軟體：DMS-100;軟體變體：自定義

Cisco IOS配置命令：isdn switchtype basic-dms100

- 兩個同時具有語音和資料的B通道

- 兩個目錄號碼，由服務提供商分配

- 兩個SPID，由服務提供商分配

- 功能訊號

- 動態TEI分配

- 最大金鑰數= 64

- 發行金鑰=否，或金鑰編號=否

- 振鈴指示器=否

- EKTS =否

- PVC = 1，對於高達BCS 34的所有BCS載入，PVC = 2表示NI1。這會導致問題，因為隨後將兩位數TID附加到spid。使用PVC=1

- 請求在中心線路上傳送呼叫線路ID

- 可以尋找1號目錄到2號目錄，的確需要一些額外資金

PRI（5ESS、DMS-100和4ESS）

Cisco IOS配置命令：

5ess:isdn switchtype primary-5ess

dms100:isdn switchtype primary-dms100

4ess:isdn switch-type primary-4ess

- 行格式= ESF

- 線路編碼= B8ZS

- 呼叫型別= 23個傳入通道和23個傳出通道

- 速度= 64 kbps速率

- 逐呼叫功能23B+D

- 中繼選擇序列=降序(23-1)

- 設定B+D眩光=產量

- 只有一個目錄號碼，由服務提供商分配

- *不需要SPID*

相關資訊

- 存取技術支援頁面

- 技術支援 - Cisco Systems