目錄

簡介

開始之前

慣例

必要條件

採用元件

CAB-OCTAL-ASYNC電纜引腳佈局

電纜引出線

相關資訊

簡介

本文檔提供有關CAB-OCTAL-ASYNC電纜的詳細佈線資訊。

開始之前

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

必要條件

本文件沒有特定先決條件。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您在即時網路中工作，請確保在使用任何命令之前瞭解其潛在影響。

CAB-OCTAL-ASYNC電纜引腳佈局

CAB-OCTAL-ASYNC電纜使用68針聯結器和分支電纜，並在每個68針聯結器上提供八個RJ-45卷式電纜非同步埠。您可以將每個RJ-45反轉電纜非同步埠連線到裝置的控制檯或Aux埠。可用於2600和3600系列路由器的NM-16A或NM-32A高密度非同步網路模組可以使用此電纜。有關佈線的詳細資訊，請參閱RJ-45控制檯和AUX埠串列電纜指南和佈線指南。

註：68針聯結器的非同步埠是資料終端裝置(DTE)裝置。DTE到DTE裝置需要卷（零數據機）電纜。資料電路終端裝置(DCE)的DTE需要直通電纜。由於CAB-OCTAL-ASYNC電纜本身是滾動的，因此可以將每根電纜直接連線到具有RJ-45介面的裝置的控制檯埠。但是，如果您要連線的裝置的控制檯埠是25針介面(DCE)，請使用標有「數據機」（反向「roll」）的RJ-45至25針介面卡（產品號CAB-5MODCM=）完成連線。請記住，如果需要增加CAB-OCTAL-ASYNC電纜的覆蓋範圍，請使用直通的RJ-45電纜作為擴展。

思科路由器和交換機上控制檯和輔助埠的埠型別包括：

介面型別

DB25介面

RJ-45介面

主控台

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

電纜引出線

RJ45插頭編號

針腳編號

訊號名稱

J1針腳編號

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

此電纜在Cisco端有一個凸式DB-68(SCSI II)聯結器，在網路端有八個RJ-45聯結器，如果終端裝置有一個25針埠，這些聯結器可以連線到八個DB-25模組化介面卡中。

相關資訊

- 為路由器控制檯訪問配置終端/通訊伺服器

- 配置Comm/Terminal伺服器以訪問Sun控制檯

- 建立到數據機的反向Telnet會話

- 配置終端線路和資料機支援

- 終端線路和資料機支援命令

- 技術支援 - Cisco Systems