目錄

簡介

部署

問：在連線到CX Cloud後端域時，Url重定向tocloudfront.net是期望的行為嗎？

問：使用「重新安裝」選項，使用者能否使用新的IP地址部署新的CX Cloud Agent？

問：有哪些檔案格式可供安裝？

問：可安裝軟體可部署在什麼環境中？

問：CX Cloud Agent能否在DHCP環境中檢測IP地址？

問：CX雲代理是否支援IPv4和IPv6配置？

問：在IP配置過程中，是否驗證IP地址？

問：OVA部署和IP配置需要多長時間？

問：對於任何硬體型別是否有任何限制？

能否隨時生成配對代碼？

問：思科DNA中心（最多10個集群或20個非集群）與CX雲代理之間的頻寬要求是什麼？

問：如何訪問代理syslogscan以監視CX雲代理虛擬機器(VM)？

版本與修補程式

問：為CX Cloud Agent升級列出的版本有哪些？

問：哪裡可以找到最新發行的CX Cloud Agent版本？如何升級現有的CX Cloud Agent？

驗證與 Proxy 組態

問：CX雲代理應用程式的預設使用者是什麼？

問：如何為預設使用者設定密碼？

問：是否有「第0天」後重設密碼的選項？

問：配置CX雲代理的密碼策略是什麼？

問：如何確認安全外殼(SSH)可以從CX雲代理訪問裝置？

問：如何確認CX Cloud Agent對裝置的SNMP可接通性？

問：如何設定Grub密碼？

問：cxcadminpassword的過期時間是多少？

問：在連續嘗試登入不成功後，系統是否停用該帳戶？

問：如何產生密碼短語？

問：代理主機是否同時支援主機名和IP？

安全殼層 SSH

問：ssh shell支援哪些密碼？

問：如何登入控制檯？

問：是否記錄了SSH登入？

問：空閒會話超時是多少？

連接埠與服務

問：CX雲代理上哪些埠保持打開狀態？

與Cisco DNA Center和其他資產的CX雲代理連線

問：Cisco DNA Center與CX Cloud Agent的用途和關係是什麼？

問：使用者可以在哪裡提供有關CX雲代理的Cisco DNA Center詳細資訊？

問：可以增加多少個Cisco DNA中心？

問：如何從CX雲代理中刪除已連線的思科DNA中心？

問：Cisco DNA Center使用者可擔任什麼角色？

問：由於連線的DNA中心憑據發生變化，CX雲代理中的修改如何反映？

問：Cisco DNA Center和種子檔案資產的詳細資訊如何儲存在CX雲代理中？

問：增加其他資產時，輸入IP範圍是否有任何限制？

問：能否為群集和服務自定義子網的CX Cloud Agent v2.4部署使用公共子網？

問：啟動重新探索作業的頻率為何？

問：上載種子檔案時增加「其他資產作為資料來源」的工作流程是什麼？

問：從CX雲代理訪問Cisco DNA Center API時使用了哪種加密？

問：CX雲代理在整合的Cisco DNA中心雲代理上執行哪些操作？

問：從思科DNA中心收集哪些預設資料並上傳到後端？

問：從思科DNA中心收集哪些其他資料並上傳到思科後端？

問：如何將庫存資料上傳到後端？

問：庫存上傳頻率是多少？

問：使用者能否重新安排庫存？

問：Cisco DNA Center和雲代理之間的連線超時何時發生？

CX Cloud Agent 使用的診斷掃描

問：在裝置上執行了哪些掃描命令？

問：掃描結果在哪裡儲存和分析？

問：當插入Cisco DNA Center源時，Cisco DNA Center中的重複項（按主機名或IP劃分）是否被增加到診斷掃描中？

問：當其中一個命令掃描失敗時，會出現什麼情況？

當多個掃描重疊時，會發生什麼情況？

CX Cloud Agent 系統日誌

問：哪些運行狀況資訊傳送到CX雲門戶？

問：收集了哪些系統詳細資訊和硬體詳細資訊？

問：如何將健康資料傳送到後端？

問：後端的CX雲代理運行狀況資料日誌保留策略是什麼？

問：有哪些型別的上傳可用？

疑難排解

收集失敗回應

診斷掃描失敗回應

簡介

本文檔包括使用者使用CX雲代理時可能遇到的常見問題和故障排除方案。

部署

問：連線到CX Cloud後端域時，是否預期會將URL重定向到cloudfront.net？

答：是，對於某些特定部署方案，預期重定向到cloudfront.net。在埠443上為這些FQDN啟用重定向的情況下，應允許非繫結訪問。

問：使用「重新安裝」選項，使用者能否使用新的IP地址部署新的CX雲代理？

A.是

問：有哪些檔案格式可供安裝？

A. OVA和VHD

問：可以在哪個環境中部署可安裝軟體？

A.對於OVA

- VMWare ESXi 5.5或更高版本

- Oracle Virtual Box 5.2.30或更高版本

適用於VHD

- Windows Hypervisor 2012至2016

問題：  CX Cloud Agent能否檢測DHCP環境中的IP地址？

A. 是，在IP配置期間檢測到IP地址分配。但是，不支援未來CX雲代理的IP地址更改。建議客戶在其DHCP環境中為CX雲代理保留IP。

問：CX雲代理是否支援IPv4和IPv6配置？

A.否，僅支援IPV4。

問：在IP配置過程中，是否驗證IP地址？

A.是，驗證IP地址語法和重複的IP地址分配。

問：OVA部署和IP配置需要多長時間？

答：OVA部署取決於網路複製資料的速度。IP配置大約需要8-10分鐘，包括Kubernetes和容器建立。

問：對於任何硬體型別是否有任何限制？

A.部署OVA的主機必須滿足作為CX門戶設定的一部分提供的要求。CX Cloud Agent使用運行在硬體上的VMware/Virtual box進行測試，該硬體的Intel Xeon E5處理器將vCPU與CPU的比率設定為2:1。如果使用效能較低的處理器CPU或較大的比率，效能可能會降低。

問：配對密碼能隨時產生嗎？

A.否，僅當未註冊CX雲代理時才能生成配對代碼。

問：思科DNA中心（針對最多10個集群或20個非集群）與CX雲代理之間的頻寬要求是什麼？

答：當CX雲代理和Cisco DNA中心位於客戶環境中的同一個LAN/WAN網路時，頻寬不是限制。對於5000台裝置的資產收集，最低網路頻寬要求是2.7Mbit/秒，對於座席與Cisco DNA Center的連線來說，此要求是13000個存取點。如果為第2級見解收集系統日誌，則所需的最低頻寬為3.5 Mbits/sec，涵蓋5000台裝置，其中13000個存取點用於庫存，5000台裝置系統日誌和2000台裝置用於掃描-所有裝置都從CX雲代理並行運行。

問：如何訪問代理系統以監視CX雲代理虛擬機器(VM)？

A.可以使用以下兩個路徑從本地VM登入訪問代理VM的Syslog：

/var/log/syslog.1（透過cxcadmin和cxcroot登入訪問）

/var/log/syslog（使用根訪問）

版本與修補程式

問：為CX Cloud Agent升級列出的版本有哪些？

A.此處顯示的是列出的CX雲代理的已發佈版本集：

- A.x.0（其中 x 是最新生產主要功能版本，例如：1.3.0）

- A.x.y （其中A.x.0是必須啟動的增量升級，x是最新的生產主要功能版本，而y是最新的即時升級修補程式，例如：1.3.1）

- A.x.y-z （其中A.x.0是必須啟動且增量升級，x是最新生產主要功能版本，y是最新啟用的升級修補程式，z是即刻修補程式，可在很短的時間範圍內進行即時修復，例如：1.3.1-1）

其中A是分佈在3-5年的長期釋放。

問：哪裡可以找到最新發佈的CX Cloud Agent版本？如何升級現有的CX Cloud Agent？

A.要查詢並升級為最新的CX雲代理，請執行以下操作：

1. 登入到CX雲門戶並導航到管理中心。「資料來源」視窗即會開啟。

2. 選擇CX Cloud Agent以打開詳細檢視，然後按一下Software頁籤。

3. 從Choose a software version to upgrade to下拉選單中進行選擇，然後按一下Install Update。

驗證與 Proxy 組態

問：CX雲代理應用程式的預設使用者是什麼？

A. cxcadmin。

問：如何為預設使用者設定密碼？

A.口令是在網路配置過程中設定的。

問：是否有「第0天」後重設密碼的選項？

A. CX Cloud Agent未提供重置口令的特定選項，但可以使用Linux命令重置cxcadmin的口令。

問：配置CX雲代理的密碼策略是什麼？

A.密碼策略為：

- 最大老化時間（長度）設定為90天

- 最短使用期限（長度）設定為8天

- 最大長度為127個字元

- 必須至少包含一個大寫和一個小寫字元

- 必須至少包含一個特殊字元(例如，！$%^&*()_+|~-=\'{}[]："；'<>？，/)

- 不允許使用以下字元

- 特殊的8位元字元(例如¬£、√å √´、√、√ë、¬ø、√u)

- Spaces

- 不能是最近使用的10個密碼

- 不能包含正規表示式

- 不得包含以下詞或衍生物：cisco、sanjose和sanfran

問題：  如何確認從CX雲代理到裝置的安全外殼(SSH)可接通性？

A.要確認SSH可達性，請執行以下操作：

1. 以cxcroot使用者身份登入。

2. 執行以下命令以啟用Iptables中的SSH埠：

Iptables -A輸出-p tcp -m tcp —dport 22 -j接受

3. 執行以下命令以確認SSH可達性：

ssh user@ip-address：埠

要在CX雲代理中停用以上啟用的SSH埠：

1. 執行以下命令獲取iptables中啟用的SSH埠的行號：

iptables -L OUTPUT —line-number | grep dpt | grep ssh | awk「{print $1}」

2. 執行以下命令以刪除獲得的行號：

iptables -L OUTPUT <行號>

問：如何確認從CX雲代理到裝置的SNMP可接通性？

A.要確認SNMP可接通性，請執行以下操作：

1. 以cxcroot使用者身份登入。

2. 執行以下命令啟用Iptables中的SNMP埠：

iptables -A輸出-p udp -m udp —dport 161 -j接受

iptables -A輸出-p udp -m udp —dport 161 -j接受

3. 執行以下snmpwalk/snmpget命令以確認SNMP的可達性：

snmpwalk -v2c -c cisco IPADDRESS

要在CX雲代理中停用以上啟用的SNMP埠：

1. 執行以下命令獲取已啟用的SNMP埠的線路號（生成兩個線路號作為響應）：

iptables -L OUTPUT —line-number | grep dpt | grep ssh | awk「{print $1}」

2. 執行以下命令以刪除行號（按降序排列）：

iptables -L OUTPUT <行號2號>

iptables -L OUTPUT <行號1號>

問：如何設定Grub口令？

A.設定Grub密碼：

1. 以cxcroot身份運行.ssh並提供令牌[請與支援團隊聯絡以獲取cxcroot令牌]。

2. 執行sudo su以提供相同的令牌。

3. 執行grub-mkpasswd-pbkdf2命令並設定Grub口令。將列印提供之密碼的雜湊，複製該內容。

4. vi to the file /etc/grub.d/00_header。

5. 導航到檔案末尾，將雜湊輸出替換為content password_pbkdf2 root*****，然後替換為步驟3中獲取的口令的已獲取雜湊。

6. 使用命令：wq！儲存檔案。

7. 執行update-grub命令。

問題：  cxcadmin密碼的過期時間是多久？

A.密碼將在90天後過期。

問：在連續嘗試登入不成功後，系統是否停用該帳戶？

A.是，該帳戶在連續五(5)次失敗嘗試後被停用。鎖定期間為 30 分鐘。

問：如何生成密碼短語？

A.若要產生複雜密碼：

1. 運行.ssh並以cxcadmin使用者身份登入。

2. 執行remoteaccount cleanup -f命令。

3. 執行remoteaccount create命令。

問題：  代理主機是否同時支援主機名和IP？

答：是的，但是要使用主機名，使用者必須在網路配置過程中提供域名伺服器(DNS) IP。

安全殼層 SSH

問：ssh shell支援哪些密碼？

A.支援以下密碼：

- chacha20-poly1305@openssh.com

- aes256-gcm@openssh.com

- aes128-gcm@openssh.com

- aes256-ctr

- aes192-ctr

- aes128-ctr

問題：  如何登入控制檯？

A.若要登入，請執行下列動作：

1. 以cxcadmin使用者身分登入

2. 提供cxcadmin密碼

問：是否記錄了SSH登入？

A.是的，它們作為「var/logs/audit/audit.log」檔案的一部分進行記錄。

問：空閒會話超時是多少？

A.如果CX雲代理空閒五(5)分鐘，則會發生SSH會話超時。

連接埠與服務

問：在CX雲代理上哪些埠保持打開狀態？

A.以下埠可用：

- 出站埠：部署的CX雲代理可以連線到Cisco後端（如HTTPS埠443上的表所示），或透過代理將資料傳送到思科（如下表所示）。部署的 CX Cloud Agent 可以在 HTTPS 連接埠 443 連線至 Cisco DNA 中心.

美洲

歐洲、中東與非洲地區

亞太地區、日本及中國

cloudsso.cisco.com

cloudsso.cisco.com

cloudsso.cisco.com

api-cx.cisco.com

api-cx.cisco.com

api-cx.cisco.com

agent.us.csco.cloud

agent.emea.csco.cloud

agent.apjc.csco.cloud

ng.acs.agent.us.csco.cloud

ng.acs.agent.emea.csco.cloud

ng.acs.agent.apjc.csco.cloud

注意：除了列出的域外，當EMEA或APJC客戶重新安裝CX雲代理時，客戶防火牆中必須允許agent.us.csco.cloud域。

成功重新安裝後，不再需要agent.us.csco.cloud域。

注意：請確保埠443上必須允許返回資料流。

- Inbound port：對於CX雲代理的本地管理，必須可以訪問514(Syslog)和22 (ssh)。客戶必須允許防火牆中的埠443從CX雲接收資料。

與Cisco DNA Center和其他資產的CX雲代理連線

問：Cisco DNA Center與CX Cloud Agent的用途和關係是什麼？

答：思科DNA中心是管理客戶端網路裝置的雲代理。CX雲代理從已配置的Cisco DNA中心收集裝置資產資訊，並上傳CX雲的資產檢視中提供的資產資訊。

問：使用者可以在哪裡提供有關CX雲代理的Cisco DNA Center詳細資訊？

答：在「第0天- CX雲代理」設定期間，使用者可以從CX雲門戶增加Cisco DNA Center詳細資訊。在「第N天」運營期間，使用者可以從Admin Settings > Data Source增加其他Cisco DNA中心。

問：可以增加多少個Cisco DNA中心？

答：可以增加10個Cisco DNA Center集群或20個Cisco DNA Center非集群。

問：如何從CX雲代理中刪除已連線的思科DNA中心？

A.要從CX雲代理刪除已連線的Cisco DNA中心，請聯絡技術支援中心(TAC)，從CX雲門戶提交支援案例。

問：Cisco DNA Center使用者可擔任什麼角色？

A.使用者角色可以是admin或observer。

問：由於連線的DNA中心憑據發生變化，CX雲代理中的修改會反映如何？

A.從CX Cloud Agent控制檯執行cxcli agent modifyController命令：

在Cisco DNA Center憑證更新期間，如有任何問題，請聯絡支援人員。

問：思科DNA中心和種子檔案資產詳細資訊如何儲存在CX雲代理中？

A.所有資料，包括CX Cloud Agent連線的控制器(如Cisco DNA Center)和直接連線的資產(如透過種子檔案、IP範圍)的憑證，都使用AES-256進行加密，並儲存在CX Cloud Agent資料庫中，該資料庫受安全使用者ID和密碼的保護。

問：增加其他資產時，輸入IP範圍是否存在任何限制？

A.是的，CX雲代理無法處理更大子網IP範圍的發現操作。Cisco建議使用最小的子網範圍，限制在10,000個IP地址以內。

問：能否為集群和服務自定義子網的CX Cloud Agent v2.4部署使用公共子網？

答：由於以下原因，思科不建議使用公共IP子網：

- 安全風險：公共IP地址使群集和服務暴露於網際網路，增加了未經授權的訪問、攻擊和潛在資料洩露的風險。

- IP地址衝突：使用公有IP子網可能導致IP衝突，尤其是在Internet的其他位置分配相同的IP地址時，這會導致連線問題和意外行為。

- 網路配置的複雜性：在處理公共IP地址時，管理網路策略、防火牆規則和路由會變得更加複雜。這可能會導致配置錯誤和增加維護開銷。

如果公有IP子網僅分配給客戶組織並透過客戶網路進行設定，則可以使用公有IP子網。

問：多久啟動一次重新發現操作？

A.僅當客戶網路發生變化時（例如，在網路中增加或刪除裝置後），才應執行重新發現操作。

問：上載種子檔案時增加「其他資產作為資料來源」的工作流程是什麼？

A.工作流程如下：

1. 將種子檔案上傳到CX雲。

2. 種子檔案臨時儲存在Cisco Cloud AWS S3儲存桶中（啟用SSE加密）。

3. 種子檔案被推送到CX Cloud Agent，種子檔案將從S3儲存桶中刪除

4. CX雲代理處理種子檔案條目並使用AES 256金鑰（此金鑰對於每個CX雲代理都是唯一的）對憑據進行加密。這些加密的憑據儲存在CX雲代理資料庫中。

5. 處理種子檔案條目後，將從CX Cloud Agent中刪除種子檔案。

問題： 從CX雲代理訪問Cisco DNA Center API時使用了哪種加密？

A. HTTPS over TLS 1.2用於Cisco DNA Center和CX Cloud Agent之間的通訊。

問：CX雲代理在整合的Cisco DNA中心雲代理上執行哪些操作？

答. CX雲代理從Cisco DNA中心收集有關網路裝置的資料，並使用Cisco DNA Center命令運行程式介面與終端裝置通話並執行CLI命令（show命令）。 未執行任何設定變更命令。

問：從思科DNA中心收集哪些預設資料並上傳到後端？

A.

- 網路實體

- 模組

- 顯示版本

- 設定

- 裝置影像資訊

- 標記

問題： 從Cisco DNA Center收集哪些其他資料並上傳到Cisco後端？

A.如需詳細資訊，請參閱本檔案。

問：如何將庫存資料上傳到後端？

A. CX雲代理透過TLS 1.2協定將資產資料上傳到思科後端伺服器。

問：庫存上傳頻率是多少？

答：收集根據使用者定義的計畫觸發，並上傳到思科後端。

問：使用者能否重新安排庫存？

A.是，管理中心>資料來源中提供修改排程資訊的選項。

問：Cisco DNA Center和雲代理之間的連線超時何時發生？

A.逾時分類如下：

- 對於初始連線，超時最大為300秒。如果在5(5)分鐘內未建立Cisco DNA Center和Cloud Agent之間的連線，則連線終止。

- 對於循環、典型或更新：響應超時為1800秒。如果未收到響應或無法在30分鐘內讀取，連線將終止。

CX Cloud Agent 使用的診斷掃描

問：在裝置上執行了哪些掃描命令？

A.掃描過程中動態確定需要在掃描裝置上執行的命令。即使對於同一裝置，命令集也可能會隨著時間的推移而變化（並且不由診斷掃描控制）。

問：掃描結果在哪裡儲存和分析？

A.掃描結果在思科後端儲存和分析。

問：當插入Cisco DNA Center源時，Cisco DNA Center中的重複項（按主機名或IP劃分）是否被增加到診斷掃描中？

A.否，過濾重複項，以便僅提取唯一裝置。

問：當其中一個命令掃描失敗時，會出現什麼情況？

A.裝置掃描完全停止並標籤為失敗。

問：當多個掃描重疊時會發生什麼？

A.同時執行多個診斷掃描可能會減慢掃描過程，並可能導致掃描失敗。思科建議計畫診斷掃描或啟動按需掃描，這些掃描應與資產收集計畫至少相隔6-7小時，以便不會重疊。

CX Cloud Agent 系統日誌

問：哪些運行狀況資訊傳送到CX雲門戶？

答：應用日誌、Pod狀態、Cisco DNA中心詳細資訊、稽核日誌、系統詳細資訊和硬體詳細資訊。

問：收集了哪些系統詳細資訊和硬體詳細資訊？

A.輸出示例：

system_details"：{

"os_details"：{

"containerRuntimeVersion"："docker://19.3.12"，

"kernelVersion"："5.4.0-47-generic"，

"kubeProxyVersion"："v1.15.12"，

"kubeletVersion"："v1.15.12"，

"machineID"："81edd7df1c1145e7bcc1ab4fe778615f"，

"作業系統"："linux"，

"osImage"："Ubuntu 20.04.1 LTS"，

"systemUUID"："42002151-4131-2ad8-4443-8682911bdadb"

}，

"hardware_details"：{

"total_cpu"："8"，

"cpu_utilization"："12.5%"，

"total_memory"："16007MB"，

"free_memory"："9994MB"，

"hdd_size"："214G"，

"free_hdd_size"："202G"

}

}

}

問：如何將健康資料傳送到後端？

答：使用CX雲代理，運行狀況服務（可服務性）將資料流傳輸到思科後端。

問：後端的CX雲代理運行狀況資料日誌保留策略是什麼？

A.後端的CX雲代理運行狀況資料日誌保留策略為120天。

問：有哪些型別的上傳可用？

A.

1. 資產上傳

2. 系統日誌上傳

3. 代理健康上傳，包括健康上傳

1. 服務運行狀況-每五(5)分鐘

2. Podlog -每一(1)小時

3. 稽核日誌-每(1)小時

疑難排解

問題：無法訪問已配置的IP。

解決方案：使用配置的IP執行ssh。如果連線超時，可能原因是IP配置錯誤。在這種情況下，可設定有效 IP 來重新安裝。這可以透過入口網站完成，在Admin Center頁面中提供了重新安裝選項。

問題：如何在註冊後驗證服務是否啟動並正常運行？

解決方案：按照以下步驟確認Pod是否已啟動並正常運行：

1. 透過ssh連線到已配置的IP作為cxcadmin

2. 提供密碼

3. 執行kubectl get pods命令

Pod可以處於任何狀態（正在運行、初始化或容器建立）。20分鐘後，Pod必須處於「正在運行」狀態。

如果狀態未運行或Pod初始化，請使用kubettl describe pod <podname>命令檢查Pod描述。

輸出將包含有關Pod狀態的資訊。

問題：如何驗證是否在客戶代理上停用了SSL攔截器？

解決方案：執行此處顯示的curl命令以驗證伺服器證書部分。 響應包含concsoweb伺服器的證書詳細資訊。

curl -v —header 'Authorization： Basic xxxxxx' https://concsoweb-prd.cisco.com/

* 伺服器憑證：

* 主題：C=美國；ST=加州；L=聖荷西；O=思科系統公司；CN=concsoweb-prd.cisco.com

* 開始日期：2月16日11:55:11 2021 GMT

* 截止日期：2月16日12:05:00 2022 GMT

* subjectAltName：主機「concsoweb-prd.cisco.com」與證書的「concsoweb-prd.cisco.com」匹配

* 頒發機構：C=US；O=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation)；CN=HydrantID SSL CA G3

* SSL證書驗證正常。

> GET / HTTP/1.1

問題：kubettl命令失敗，並顯示以下錯誤：「The connection to the server X.X.X.X：6443 was rejected - dy you specify the right host or port」（與伺服器X.X.X.X：6443的連線被拒絕-您指定了正確的主機或埠）

解決方案：

- 驗證資源可用性。[示例：CPU、記憶體]。

- 等待 Kubernetes 服務開始.

問題：如何獲取命令/裝置的收集故障詳細資訊？

解決方案：

- 執行 kubectl get pods 並獲取收集Pod名稱。

- 執行 kubectl logs <collectionPodName> 以獲取命令/裝置特定的詳細資訊。

問題： kubettl命令無法處理錯誤「[authentication.go：64]由於以下錯誤無法驗證請求： [x509：證書已過期或尚未生效，x509：證書已過期或尚未生效]」

解決方案：以cxcroot使用者身份運行此處顯示的命令

rm /var/lib/rancher/k3s/server/tls/dynamic-cert.json

systemctl restart k3

kubectl —insecure-skip-tls-verify=true delete secret -n kube-system k3s-serving

systemctl restart k3

收集失敗回應

收集失敗的原因可能是任何限制，或已新增控制器或控制器中出現的裝置問題。

此處顯示的表格含有收集處理作業期間，在「收集微服務」下所見的使用案例的錯誤片段。

使用案例

收集微服務中的記錄程式碼片段

如果在 Cisco DNA 中心找不到要求的裝置

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"errorMessage"：" No device found with id 02eb08be-b13f-4d25-9d63-eaf4e882f71a "

}

如果無法從 Cisco DNA 中心連線要求的裝置

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"錯誤消息"："執行命令時出錯： show version\n連線到裝置[主機： 172.21.137.221:22]時出錯。沒有到主機的路由：沒有到主機的路由"

}

如果無法從 Cisco DNA 中心連線要求的裝置

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"錯誤消息"："執行命令時出錯： show version\n連線到裝置[主機： X.X.X.X]錯誤。連線超時： /X.X.X.X：22 ：連線超時： /X.X.X.X：22"

}

如果要求的指令在裝置上無法使用

{

"命令"："show run-config"，

"status"："Success"，

"commandResponse"："執行命令時出錯： show run-config\n\n show run-config\n ^\n% \u0027^\u0027標籤處檢測到無效輸入。\n\nXXCT5760#"，

「錯誤消息」：「」

}

如果請求的裝置沒有SSHv2，並且Cisco DNA Center嘗試使用SSHv2連線裝置

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"錯誤消息"："執行命令時出錯： show version\nSSH2 channel closed ：遠端方使用不相容的協定，它與SSH-2不相容。"

}

如果命令在收集微服務中已停用

{

"命令"："配置尋呼停用"，

"status"："Command_Disabled"，

"commandResponse"："命令集合已停用"，

「錯誤消息」：「」

}

如果命令執行器任務失敗，而且 Cisco DNA 中心未傳回任務 URL

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「裝置%s的命令運行程式任務失敗。任務URL為空。」

}

如果無法在 Cisco DNA 中心建立命令執行器任務

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「裝置%s的命令運行程式任務失敗，請求URL： %s。沒有任務詳細資訊。」

}

如果收集微服務沒有收到來自Cisco DNA Center的命令運行程式請求的響應

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"錯誤消息"："裝置%s的命令運行程式任務失敗，請求URL： %s。"

}

如果 Cisco DNA 中心沒有在設定的逾時時間內完成任務（收集微服務中的每個命令為 5 分鐘）

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「操作超時。裝置%s的命令運行程式任務失敗，RequestURL： %s。沒有進展細節。」

}

如果Command Runner Task失敗，並且由Cisco DNA Center提交的任務的檔案ID為空

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「裝置%s的命令運行程式任務失敗，請求URL： %s。檔案ID為空。

}

如果Command Runner任務失敗，並且Cisco DNA Center未返回檔案ID標籤

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「裝置%s的命令運行程式任務失敗，請求URL： %s。沒有檔案ID詳細資訊。」

}

如果裝置不符合命令執行器執行的資格

{

"命令"："配置尋呼停用"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「請求的裝置不在資產中，請嘗試使用資產中可用的其他裝置」

}

如果使用者的命令執行器已停用

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

「錯誤消息」：「{\"message\"：\"角色沒有訪問API\"}\n的有效許可權」

}

診斷掃描失敗回應

掃描失敗和原因可能來自任何列出的元件。

當使用者從門戶啟動掃描時，偶爾會出現「失敗：內部伺服器錯誤」的結果。

問題的原因是列出的元件之一

- 控制點

- 網路資料閘道

- 聯結器

- 診斷掃描

- CX Cloud Agent 微服務 [devicemanager, collection]

- Cisco DNA 中心

- APIX

- Mashery

- Ping 存取

- IRONBANK

- IRONBANK GW

- 大資料代理(BDB)

若要檢視記錄，請執行下列動作：

1. 登入到CX Cloud Agent控制檯。

2. 執行.kubectl get pods

1. 獲取集合、聯結器和可維護性的Pod名稱。

2. 驗證收集、聯結器和可服務性微服務日誌。

- 執行  kubectl logs <collectionpodname>

- 執行 kubectl logs <connector>

- 執行 kubectl logs <servicability>

下表顯示在收集微服務及可服務性微服務記錄下由於元件問題/限制而發生的錯誤片段。

使用案例

收集微服務中的記錄程式碼片段

裝置可以訪問和受支援，但在該裝置上執行的命令在收集微服務上以塊形式列出

{

"命令"："配置尋呼停用"，

"status"："Command_Disabled"，

"commandResponse"："命令集合已停用"，

}

如果掃描裝置不可用。

在入口、診斷掃描、CX元件和思科DNA中心等元件之間出現同步問題的情況下發生

找不到id為02eb08be-b13f-4d25-9d63-eaf4e882f71a的裝置

如果嘗試進行掃描的裝置處於忙碌狀態（在某種情況下），則同一裝置屬於其他工作的一部分，並且未處理來自該裝置的Cisco DNA Center的並行請求

命令運行程式已在另一個會話中查詢所有請求的裝置。請嘗試其他裝置

如果裝置不支援掃描

請求的裝置不在資產中，請嘗試使用資產中可用的其他裝置

如果嘗試掃描的裝置無法訪問

「執行命令時出錯： show udi\n連線到裝置[主機： x.x.x.x：22]時出錯。沒有到主機的路由：沒有到主機的路由

如果無法從 Cloud Agent 連線 Cisco DNA 中心，或 Cloud Agent 的收集微服務未從 Cisco DNA 中心收到命令執行器要求的回應

{

"命令"："show version"，

"status"："Failed"，

"commandResponse"："，

"錯誤消息"："裝置%s的命令運行程式任務失敗，請求URL： %s。"

}

使用案例

控制點代理微服務中的記錄程式碼片段

如果掃描要求缺少排程詳細資料

無法執行請求

{"message"："23502：列\"schedule\"中的空值違反了非null約束"}

如果掃描要求缺少裝置詳細資料

無法建立掃描原則。要求中沒有有效的裝置

如果 CPA 和連線之間的連線無法運作

無法執行請求

如果掃描的要求裝置在診斷掃描中無法使用

無法提交請求進行掃描。原因= {\"message\"：\"未找到主機名=x.x.x.x'的裝置\"}