目錄

簡介

Cisco DNA Center支援的型別

軟體洞察支援的產品系列

路由與交換

無線

故障支援的產品系列

交換

無線

CX雲代理收集的其他資產的受支援產品系列

支援成功路徑的產品系列

雲端網路(CN)

軟體

資料中心運算(DCC)

硬體

軟體

整合式安全運營(ISO)

簡介

本檔案介紹軟體洞察和錯誤支援的產品系列。它還涵蓋支援成功路徑的產品系列。

Cisco DNA Center支援的型別

- 單一節點

- 叢集

軟體洞察支援的產品系列

路由與交換

- Cisco Catalyst 2960-C 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-CX 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-L 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-Plus 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-X 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-XR 系列交換器

- Cisco Catalyst 3560-CX 系列交換器

- Cisco Catalyst 3650 系列交換器

- Cisco Catalyst 3750-X 系列交換器

- Cisco Catalyst 3850 系列交換器

- Cisco Catalyst 4500 系列交換器

- Cisco Catalyst 4500-X 系列交換器

- Cisco Catalyst 6500 系列交換器

- Cisco Catalyst 6800 系列交換器

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

無線

- Cisco 3500 系列無線控制器

- Cisco 5500 系列無線控制器

- Cisco 8500 系列無線控制器

- Cisco Catalyst 9800 系列無線控制器

故障支援的產品系列

交換

- Cisco Catalyst 2960-C 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-CX 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-L 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-X 系列交換器

- Cisco Catalyst 2960-XR 系列交換器

- Cisco Catalyst 3560-CX 系列交換器

- Cisco Catalyst 3650 系列交換器

- Cisco Catalyst 3850 系列交換器

- Cisco Catalyst 4500 系列交換器

- Cisco Catalyst 4500-X 系列交換器

- Cisco Catalyst 6500 系列交換器

- Cisco Catalyst 6800 系列交換器

- Cisco Catalyst 9200 系列交換器

- Cisco Catalyst 9300 系列交換器

- Cisco Catalyst 9400 系列交換器

- Cisco Catalyst 9500 系列交換器

- Cisco Catalyst 9600 系列交換器

無線

- Cisco 5500 系列無線控制器

- Cisco 8500 系列無線控制器

- Cisco 3500 系列無線控制器

- Cisco Catalyst 9800 系列無線控制器

注意：僅路由和交換機支援簽名，無線產品系列。

CX雲代理收集的其他資產的受支援產品系列

Cisco 1000 系列整合服務路由器

Cisco 1900 系列整合服務路由器

Cisco 4000 系列整合服務路由器

Cisco 800系列路由器

Cisco 900 系列整合服務路由器

Cisco ASR 1000系列聚合服務路由器

Cisco Catalyst 1000 系列交換器

Cisco Catalyst數位構建系列交換器

Cisco Catalyst IE3200強固型系列

Cisco Catalyst IE3400強固型系列

Cisco Catalyst微交換器

Cisco Industrial Ethernet 3010系列交換器

支援成功路徑的產品系列

雲端網路(CN)

硬體

Nexus 9500系列（模組化主幹）

Nexus 9300系列（固定主幹、固定枝葉和虛擬）

軟體

APIC控制器（套件、迷你版或虛擬版）

枝葉上的ACI許可證（Essentials、Advantage或Premiere）

資料中心運算(DCC)

硬體

UCS B系列

UCS C系列

UCS S系列

Hyperflex

軟體

Intersight(SaaS)

Intersight工作負載最佳化器(SaaS)

UCS Director

Hyperflex HX資料平台

UCS管理器

整合式管理控制器(IMC)

整合式安全運營(ISO)

安全端點(AMP)