目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

答案

簡介

本檔案介紹如何檢視客戶語音入口網站(CVP)營運主控台(OAMP)的上下文服務資料(POD)統計資料。

作者：Natalia Fuentes Fuentes，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 上下文服務

- CVP伺服器

採用元件

本檔案中的資訊是根據CVP版本11.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

如何檢視OAMP上的情景服務帳戶POD統計資訊？

答案

在語音外部標籤語言(VXML)日誌中，搜尋字串Context service client stats summary。此摘要列出了過去半小時內執行的所有POD操作，該報告包括POD操作計數、每個操作所用的延遲等。