目錄

簡介

必要條件

需求

受影響的版本

採用元件

背景資訊

摘要

因應措施

簡介

本檔案介紹Facebook Graph API的變更（從2018年4月12日開始）和Graph API v2.6開始（從2018年7月13日起），以及變更對現有Cisco SocialMiner產品版本10.6(1)、11.0(1)、11.5(1)和11.6(1)的影響。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

受影響的版本

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

採用元件

本文檔中的資訊基於與Facebook源（風扇頁面）整合的SocialMiner

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

Facebook為所有應用程式開發人員提供了一個提醒橫幅，提醒他們對Graph API v.2.5的貶低，以及更改對SocialMiner應用程式的影響，如下所示。

11.0(1)之前的所有版本（包括所有10.x版本的SocialMiner）都使用Graph API v2.0，並且會受到此更改的影響。

SocialMiner 11.5(1)和11.6(1)使用Graph API v2.6，這將受到2018年7月第二波更改的影響。

摘要

SocialMiner版本

使用的Facebook Graph API版本

影響

建議

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

從2018年4月12日起，Facebook粉絲頁面功能將停止運行

升級到SocialMiner 11.5(1)SU(1)或11.6(1)，然後應用下面的解決方法。

SocialMiner版本10.6或11.0系列不能與Graph API v2.12相容。

11.5(1)

11.5(1)SU1

v2.6

從2018年7月13日起,Facebook粉絲頁面功能將停止運行

請參閱：在已安裝的SocialMiner中升級FB圖形API版本

11.6(1)

v2.6

從2018年7月13日起,Facebook粉絲頁面功能將停止運行

請參閱：在已安裝的SocialMiner中升級FB圖形API版本

因應措施

升級Installed SocialMiner中的FB圖形API版本。

1. 使用SSH訪問登入到SocialMiner的平台CLI

2. 運行以下命令：
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. 重新啟動SocialMiner伺服器：

4. CLI: utils system restart