目錄

問題：

問題：

將WCCP與思科網路安全裝置(WSA)配合使用的最低要求是什麼？

將WCCP與WSA一起使用的最低要求是：

- 在進行WCCP的網路裝置上至少有兩個介面或子介面，而不是輔助地址

此外，我們不需要網路裝置上WCCP配置中的任何訪問清單或安全密碼。對於WCCP重定向，我們至少只需要兩個命令：

- 全域性命令：ip wccp web-cache

- 介面層級指令：在將客戶端流量轉發到網際網路的介面上 — > ip wccp web-cache redirect out