目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

使用ACS CLI建立FTP儲存庫

使用CLI建立ACS備份

使用GUI設定FTP儲存庫

使用GUI安排備份

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹建立檔案傳輸通訊協定(FTP)儲存庫以及使用Cisco Secure Access Control Server(ACS)CLI和GUI啟用定時備份的程式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Secure ACS版本5.x。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

使用ACS CLI建立FTP儲存庫

在CLI中輸入這些命令以及FTP伺服器的資訊。

acs/admin(config)# repository myrepository

acs/admin(config-Repository)#url ftp://101.10.10.1/

acs/admin(config-Repository)#username anonymous password plain anonymous

acs/admin(config-Reposotory)#exit

使用CLI建立ACS備份

應用程式部署引擎(ADE)作業系統(OS)備份

在CLI上輸入以下命令。此命令包括ADE OS配置。

acs/admin#backup backup-name repository myrepository

ACS備份檔案包括：

- 資料庫 — 資料庫檔案包含與ACS相關的資料。

- 資料庫密碼檔案 — dbcred.cal，位於/opt/CSCOacs/conf。

- 證書儲存 — 位於/opt/CSCOacs/conf。

- Viewer database — 如果備份的ACS節點啟用了Viewer。

輸入show backup history命令以顯示備份操作並確定它們是否成功。

僅應用程式備份

輸入以下命令：

acs/admin#acs backup backup-name repository myrepository

使用GUI設定FTP儲存庫

導航到系統管理>操作>軟體儲存庫，然後輸入與新儲存庫中的FTP伺服器相關的資訊，或者編輯當前儲存庫。

使用GUI安排備份

可以計畫按預定義的間隔運行備份。從主Web介面或通過本地CLI安排備份。定時備份功能可備份ACS配置資料。

導航到系統管理>操作>定時備份，按一下建立，然後輸入以下資訊：

- 備份資料 — 備份建立的檔名包括時間戳和附加到所輸入字首的檔案型別資訊。

- 檔名字首 — 輸入ACS備份的名稱。

- 儲存庫 — 按一下選擇以開啟，此時將開啟一個新的對話方塊，您可以在其中儲存備份。

- 一天中的時間 — 選擇適當的時間。

在下面的示例中，檔名是acsbackup，儲存庫名稱為myrepository。

按一下Submit後，檢查FTP伺服器，以驗證是否已成功建立和傳輸ACS備份。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

預覽/opt/CSCOacs/logs/acsbackup_instance.log文件以瞭解有關上次備份操作的資訊。

輸入show backup history命令以顯示備份操作的狀態。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。