目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

使用瑕疵ID追蹤瑕疵

要追蹤的重要通知

缺陷狀態

缺陷部署

簡介

本檔案說明透過思科缺陷與增強追蹤系統(CDETS)追蹤缺陷修復和部署的方式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

使用瑕疵ID追蹤瑕疵

第1步：導航到Bug Search Tool，輸入缺陷ID並選擇Search。

附註：只有完成註冊的思科使用者能存取思科內部工具與資訊。

附註：缺陷可直接與完整連結共用。示例：思科漏洞ID CSCwi65732。

第2步：要獲取有關缺陷更新的通知，請選擇Notifications並輸入頻率和電子郵件ID。然後按一下Submit Notifications。

要追蹤的重要通知

缺陷狀態

修復缺陷後，缺陷Status將從Open更改為Fixed。

缺陷部署

缺陷部署到生產資料中心(DC)後，其部署所在的區域必須列在已知固定版本下。

註：請查詢資料中心說明。有關詳細資訊，請參閱此處Webex聯絡中心的資料位置

ProdUS1：美國

ProdANZ1：澳洲

ProdEU1：英國

ProdEU2：法蘭克福

ProdJP1：日本

ProdCA1：加拿大