目錄

簡介

必要條件

採用元件

設定

簡介

本文說明如何配置和使用圖形使用者介面(GUI)客戶端DbVisualizer來瀏覽思科客戶語音門戶(CVP)報告資料庫。

必要條件

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco CVP

- Informix資料庫

- Cisco CVP報告

採用元件

本文檔中的資訊基於以下軟體：

- DbVisualizer Free Client 10.0，在此處下載或

- Cisco CVP報告伺服器11.6

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

安裝和配置DbVisualizer客戶端的步驟：

步驟1.下載並安裝DbVisualizer Client。它可以直接安裝在CVP報告伺服器或遠端主機上。

接受許可協定。

提供安裝位置。

預設情況下支援的資料庫清單。Informix DB不在清單中，但您可以稍後匯入正確的JDBC驅動程式。

步驟2.新建與CVP Informix資料庫的連線。

第一次開啟DbVisualizer時，它會要求使用首選外觀。選中Remember my choice and don not ask at the start-up

「新建連線嚮導」視窗。為連線指定一個名稱。

從清單中選擇Informix資料庫。

對於Informix資料庫，您需要提供驅動程式檔案。選擇載入驅動程式檔案

如果DbVisualizer Client直接安裝在CVP報告伺服器上，請從C:\Cisco\CVP\lib中找到ifxjdbc.jar檔案，否則從CVP報告伺服器複製驅動程式檔案。

已成功上載驅動程式檔案。選擇Next。

提供資料庫伺服器詳細資訊

選擇Ping Server，確保ping成功。然後選擇完成。

現在，您可以瀏覽資料庫並運行結構化查詢語言(SQL)查詢。

範例：