目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

用於檢視容器及其狀態/配置的CLI命令

檢視容器狀態

重新啟動Docker引擎的CLI命令

用於停止容器服務的CLI命令

用於啟動容器服務的CLI命令

使用CLI命令從Cloud Connect伺服器列出並收集各種容器日誌

檢視可用的記錄資料夾

切里波因特

雲端連線管理

內容（容器管理員）

資料連線

數位路由(DR API)

協調（庫存管理系統）

使用瀏覽器從Cloud Connect伺服器列出並收集各種容器日誌

資料連線

數位路由(DR API)

相關資訊

簡介

本文檔介紹在Cloud Connect中管理各種容器服務並從Cloud Connect伺服器收集日誌的過程。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 雲端連線

- 套裝客服中心企業版(PCCE)

- 整合客服中心企業版(UCCE)

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- CloudConnect版本：12.6.2 ES01

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

用於檢視容器及其狀態/配置的CLI命令

檢視容器狀態

- 實用工具cloudconnect清單

- 實用工具cloudconnect details <容器名稱>

- show cloudconnect <container-name> config

- show cloudconnect <容器名稱> status

重新啟動Docker引擎的CLI命令

實用服務重新啟動Docker引擎

用於停止容器服務的CLI命令

- 實用工具cloudconnect stop cherrypoint

- 實用工具cloudconnect stop cloudconnectmgmt

- 實用工具cloudconnect停止資料

- 實用工具cloudconnect停止數字路由

- 實用工具cloudconnect停止協調流程

用於啟動容器服務的CLI命令

- 實用工具cloudconnect start cherrypoint

- 實用工具cloudconnect start cloudconnectmgmt

- 實用工具cloudconnect啟動資料通道

- 實用工具cloudconnect啟動數字路由

- 實用工具cloudconnect啟動協調流程

使用CLI命令從Cloud Connect伺服器列出並收集各種容器日誌

檢視可用的記錄資料夾

file list activelog /hybrid/log/ detail

26 Aug,2024 09:00:49

cherrypoint

26 Aug,2024 09:00:49

cli

26 Aug,2024 09:00:49

cloudconnectmgmt

26 Aug,2024 09:00:49

contm

26 Aug,2024 09:00:49

dataconn

26 Aug,2024 09:00:49

digitalrouting

26 Aug,2024 09:00:49

inventory

切里波因特

file list activelog /hybrid/log/cherrypoint/ detail

file get activelog /hybrid/log/cherrypoint/cherrypoint.log

雲端連線管理

file list activelog hybrid/log/cloudconnectmgmt/* detail

file get activelog hybrid/log/cloudconnectmgmt/cloudconnectmgmt.log

內容（容器管理員）

file list activelog /hybrid/log/contm/ detail

file get activelog /hybrid/log/contm/contm.log

資料連線

file list activelog /hybrid/log/dataconn/dataconn.log

file get activelog /hybrid/log/dataconn/dataconn.log

數位路由(DR API)

file list activelog /hybrid/log/digitalrouting/* detail

file get activelog /hybrid/log/digitalrouting/digitalrouting.log

協調（庫存管理系統）

file list activelog /hybrid/log/inventory/ detail

file get activelog /hybrid/log/inventory/inventory.log

使用瀏覽器從Cloud Connect伺服器列出並收集各種容器日誌

資料連線

https://

:8445/drapi/common/log/directory/taos-log-a_hybrid_log_dataconn

數位路由(DR API)

https://

:8445/drapi/log/digitalrouting

相關資訊

CCE解決方案設計手冊

PCCE 12.6(2) -功能指南

UCCE 12.6(2) -功能指南

技術支援與文件 - Cisco Systems