目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題：ECE工作流程無法正常工作並提示安裝Java

解決方案

步驟1.安裝Java

步驟2.安裝簽名證書

現在必須能夠配置工作流程。

簡介

本文檔介紹如何在系統上配置Java以使用ECE工作流，否則將因Java安全性而阻止該工作流。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ECE

- Windows電腦

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 歐洲經委會11.6

- Windows 10

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題：ECE工作流程無法正常工作並提示安裝Java

當您嘗試配置電子郵件工作流時，ECE顯示此錯誤。

解決方案

步驟1.安裝Java

- 導航到 — https://www.java.com/en/download/manual.jsp並安裝JRE 1.8版（32位），更新121或更高版本

步驟2.安裝簽名證書

從Windows「開始」選單中選擇「配置Java」

將安全級別更改為高。

將ECE URL新增到「例外站點清單」

匯入CA證書。這是通過IIS安裝在ECE Web伺服器上的證書

接受運行Java應用程式的風險。您會看到三個例外，您必須允許每個例外。

現在必須能夠配置工作流程。