目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景

檢查專案

最低版本

系統配置

Azure AD應用程式

權杖產生

信箱組態

Exchange許可證

郵箱許可權

網路連線

URL

連接埠

連通性測試

檔案連結

11.6(1)

12.0(1)

12.5(1)

12.6(1)

簡介

本文檔介紹排除企業版聊天與電子郵件(ECE)與Microsoft Office 365(O365)電子郵件整合的問題的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 企業版聊天與電子郵件(ECE)12.6

- Microsoft Office 365(O365)

- Microsoft Azure Active Directory(Azure AD)

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 歐洲經委會12.6(1)

- Azure AD

- O365

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景

Microsoft已正式棄用O365電子郵件帳戶的基本身份驗證。該計畫於2019年宣佈，後因COVID-19被推遲至2022年10月。即使在2022年10月的最後期限之後，微軟也允許最後一次重新啟用基本身份驗證。這一最後例外於2022年12月31日結束。在此日期之後，Microsoft不再為任何客戶啟用基本身份驗證。

此檢查清單中的專案來自TAC與客戶合作以配置此功能的服務請求。由於O365和Azure AD的許可方式，TAC無法在實驗室中重新建立或檢查這些專案。如果您需要有關這些方面的任何幫助，請聯絡Microsoft支援或您的內部IT支援團隊。

檢查專案

最低版本

針對ECE with O365的OAuth支援在ECE工程特別計畫中引入，作為對思科錯誤ID CSCvr86493的回應 .您必須確保ECE安裝了正確的ES，並使用正確的文檔。

- ECE 11.6(1) — 需要ES12和ES12_ET1

- ECE 12.0(1) — 需要ES6

- ECE 12.5(1) — 需要ES3

- ECE 12.6(1) — 需要ES1

最佳實踐是安裝適用於您版本的最新ES。

系統配置

必須正確配置Web URL。具體設定根據ECE的版本而變化。必須將其配置為與代理和管理員用於登入ECE的URL匹配，且格式為https://ece.example.com。

在每個版本中設定名稱：

11.5 - 12.5：分割槽級別設定，「Web伺服器URL或負載平衡器URL」

12.6 + ：分割槽>應用>常規設定>「應用程式的外部URL」

此設定還用於單點登入(SSO)和聊天入口點的預設HTML。在OAuth for O365發行之前的版本中，除非使用代理SSO，否則此設定不是強制性的。在所有使用OAuth的部署中，必須配置此設定。此外，該名稱必須與用於登入管理控制檯的FQDN匹配。

Azure AD應用程式

請確保在配置Azure AD應用程式時嚴格遵循文檔。

具體附註：

1. 重定向URL - FQDN必須與ECE中應用程式設定的外部URL匹配，並且必須在訪問管理控制檯時使用。

2. 訪問令牌 — 刷新令牌必須持續60分鐘。

權杖產生

令牌生成過程是配置過程中最重要的步驟之一。最佳作法是在嘗試發出權杖之前，確保已在隱匿或私人模式下開啟瀏覽器。這將提示使用者輸入憑據。確保為其建立令牌的使用者完全控制郵箱。

對此的解釋是，大多數客戶也使用Azure AD進行使用者身份驗證。使用者開啟瀏覽器時，其憑證會通過Kerberos傳遞到login.microsoft.com站點。這反過來導致向登入到工作站或伺服器的使用者（而不是可以訪問郵箱的帳戶）發出令牌。

信箱組態

確保郵箱已啟用所需的協定。至少必須啟用SMTP才能允許傳送郵件。您還必須根據設計啟用IMAP或POP3。

Exchange許可證

確保至少已向Exchange Online中的郵箱分配了一個E3許可證。

郵箱許可權

ECE支援兩種型別的郵箱訪問使用者帳戶。

1.郵箱帳戶 — 此方法要求您為要進行ECE檢查的每個郵箱建立一個帳戶和訪問令牌。例如，如果您有兩個郵箱sales@example.com和support@example.com，則必須在部門中建立兩個電子郵件帳戶。對於一個帳戶，您必須建立令牌並使用sales@example.com使用者名稱和密碼登入。必須使用support@example.com使用者名稱和密碼建立第二個帳戶令牌。

2.共用帳戶 — 此方法允許您使用可以訪問多個郵箱的單個郵件帳戶。若要繼續使用銷售和支援郵箱，請在此處建立一個帳戶，但為已完全控制郵箱的Azure AD帳戶建立具有使用者名稱和密碼的令牌。

兩種訪問方法都有其優缺點，但是由您來決定哪一種最適合您的特定環境。

網路連線

ECE要求服務伺服器和所有應用伺服器都可以訪問O365域以及login.microsoft.com域。在服務伺服器上進行所有後續令牌更新時，從應用伺服器開始建立初始令牌。服務伺服器具有檢索器和分派器進程，因此IMAP/POP3和SMTP埠必須對此伺服器開放。此外，應用伺服器必須能夠傳送電子郵件，以便警報通知正常工作。在嘗試設定或使用O365整合之前，驗證《安裝指南》中呼叫的所有埠都已開啟。

URL

服務伺服器和應用伺服器必須至少能夠訪問這些URL。

- *.office365.com

-login.microsoftonline.com

您的特定實施可能需要其他URL。

連接埠

服務伺服器和應用伺服器必須至少能夠訪問這些埠。

- TCP 443 -(HTTPS)用於生成和更新訪問令牌和刷新令牌

- TCP 587 -(SMTP over STARTTLS)由排程程式進程和警報通知進程使用

- TCP 993 — （使用SSL/TLS的IMAP）由檢索器進程使用

- TCP 995 — （使用SSL/TLS的POP3）由檢索器進程使用

參考:POP、IMAP和SMTP設定

連通性測試

Microsoft建立了一個可用於測試連通性的網站。這不是思科或eGain提供的工具，TAC無法就其使用提供任何支援。您可以從應用和服務伺服器使用此命令來測試配置和連線。ECE僅支援出站的SMTP和入站的IMAP或POP3。使用Microsoft網站中的「出站SMTP電子郵件」測試以及「POP電子郵件」和「IMAP電子郵件」測試。

https://testconnectivity.microsoft.com/tests/o365

檔案連結

11.6(1)

- UCCE/PCCE — 電子郵件資源管理員指南

12.0(1)

- UCCE — 電子郵件資源(UCCE)管理員指南

- PCCE - 聊天與電子郵件資源(PCCE)管理員指南

12.5(1)

- UCCE — 電子郵件資源(UCCE)管理員指南

- PCCE - 聊天與電子郵件資源(PCCE)管理員指南

12.6(1)

- UCCE/PCCE — 電子郵件和路由資源的管理員指南