目錄

簡介

背景資訊

驗證問題

復原

簡介

本文描述如何從Video Surveillance Manager(VSM)High Availability(HA)standby server的資料庫恢復，在刪除HA配置時這些資料庫為空。

背景資訊

VSM中的HA功能使用對稱MySQL複製，以使兩個Operations Manager(VSOM)伺服器資料庫保持同步。HA的初始配置會覆蓋備用伺服器的VSOM資料庫，以便可以複製主伺服器資料庫的快照。

刪除HA時，備用伺服器上的資料庫將被清除。

驗證問題

從根目錄使用以下命令檢查資料庫是否已清除：

echo "select objectid，name，objecttype，VSMCSOFTWAREVERSION from server;" | /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql —defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM

至少應該有一條線回來。

復原

從命令列進行恢復需要幾個步驟：

service cisco stop

/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start

cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/

bash database_create.sh

cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db

bash database_create.sh

service cisco start

導航到VSOM GUI的登入頁面，然後使用密碼admin以admin身份登入。資料庫可能需要幾分鐘時間自行分類並做好登入準備，因此請耐心等待。

系統將要求您設定管理員密碼，就像新安裝一樣。

設定密碼並確保備用伺服器處於工作狀態後，可以導航到主伺服器並再次建立HA。