目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

在運行Redhat Linux的VSM上恢復Localadmin帳戶密碼

在運行SUSE Linux的VSM上恢復Localadmin帳戶密碼

簡介

本文說明如何在Cisco Video Surveillance Server(VSM)7.x上恢復localadmin登入帳戶密碼。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科視訊監視伺服器7.x。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

在運行Redhat Linux的VSM上恢復Localadmin帳戶密碼

步驟1.通過控制檯進入VSM伺服器並重新啟動它。

步驟2.  系統啟動時，按任意鍵進入GRUB選單，如下圖所示；

步驟3.在grub功能表輸入e，然後按enter鍵，如下圖所示：

步驟4.使用箭頭鍵選擇以單詞kernel qis開頭的行，然後再次鍵入e，然後按enter，如下圖所示；

步驟5。當您看到此螢幕時，請輸入空格並輸入1，然後按下enter，如下圖所示：

步驟6.重新進入GRUB功能表後，輸入b 即可開機：

步驟7.您現在應處於單使用者模式，如下圖所示：

步驟8.鍵入命令passwd localadmin重置localadmin密碼並輸入新密碼：

步驟9.鍵入reboot，然後按Enter鍵重新啟動系統：

步驟10.系統啟動後，您應該能夠使用新密碼登入。

在運行SUSE Linux的VSM上恢復Localadmin帳戶密碼

步驟1.通過控制檯進入VSM伺服器並重新啟動它。

步驟2.  當系統開始啟動時，使用箭頭鍵停止SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1旁的時鐘；

步驟3.在「Boot Options（啟動選項）」中輸入文本：init=/bin/bash，然後按下enter鍵，如下圖所示；

步驟4.您會看到通常的開機順序，除了在bash提示時稍早終止外，如下圖所示；

步驟5.輸入命令passwd localadmin以重設localadmin密碼並輸入新密碼，如下圖所示；

步驟6.輸入reboot -f並按enter以重新啟動系統，如下圖所示；

步驟7.系統啟動後，您應該能夠使用新密碼登入。