目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

在VSM 7.x伺服器上重置管理員帳戶密碼

VSOM 7.2及更高版本

VSOM 7.0

在VSM 6.x伺服器上重置GUI登入的根帳戶密碼

更改VSM 7.x上的localadmin密碼

更改VSM 6.x上的CLI根密碼

簡介

本檔案將說明如何在思科視訊監視伺服器(VSM)6.x/7.x上重設圖形使用者介面(GUI)和指令行介面(CLI)登入帳戶密碼

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科視訊監視伺服器6.x和7.x

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

在VSM 7.x伺服器上重置管理員帳戶密碼

VSOM 7.2及更高版本

在VSM 7.2中，新增了一個指令碼，以將影片監視操作管理器(VSOM)管理員使用者的密碼重置為預設管理員。

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的安全外殼(SSH)會話，並使用localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2.運行命令sudo su以更改為超級使用者模式。

步驟3.運行給定的命令更改密碼。

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

這會將密碼更改為admin。

步驟4.登入VSOM的GUI介面，將密碼更改為所需的密碼。

VSOM 7.0

如果您忘記了VSOM的管理密碼，請通過以「localadmin」身份登入到VSOM伺服器命令列將密碼重置為Cisco123，然後按照以下步驟操作：

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2.運行命令sudo su以更改為超級使用者模式。

步驟3.運行給定的命令更改密碼。

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD = 'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07'，其中NAME = 'admin';"

這將將VSOM的管理員帳戶密碼更改為 Cisco123。

在VSM 6.x伺服器上重置GUI登入的根帳戶密碼

VSM 6.x上的GUI根密碼與CLI Linux根登入密碼不同。

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用根帳戶進行身份驗證。預設根帳戶密碼為secur4u。

步驟2.連線到mysql並運行mysql命令。

您將看到mysql提示，如圖所示。

步驟3.通過命令use bas;

步驟4.使用給定命令更改root帳戶的密碼：

update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e"，其中id = 1;

此命令會將密碼更改為secur4u。

或

update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07"，其中id = 1;

此命令會將密碼更改為Cisco123。

更改VSM 7.x上的localadmin密碼

步驟1.通過應用程式（如putty）建立與Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用localadmin帳戶進行身份驗證。

步驟2.鍵入passwd命令，然後輸入當前密碼和新密碼。

更改VSM 6.x上的CLI根密碼

用於登入VSM 6.x上的Linux的CLI根密碼與GUI根登入密碼不同。

步驟1.使用應用程式（如putty）建立到Cisco Video Surveillance伺服器的SSH會話，並使用根帳戶進行身份驗證。預設根帳戶密碼為secur4u。

步驟2.使用命令passwd更改根密碼。