目錄

簡介

為什麼我的TANDBERG Codian產品不接受我的有效SSL證書？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence MCU 8321、Cisco TelePresence MCU telePresence Supervisor MSE 8050、Cisco TelePresence MSE 8000、Cisco TelePresence MCU MSE 8510和Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610產品。

問：為什麼我的TANDBERG Codian產品不接受我的有效SSL證書？

答：有時TANDBERG Codian產品不接受在其他裝置中使用的X.509 SSL證書。這幾乎總是因為您的證書和/或金鑰檔案缺少最終回車。

若要更正此問題，請開啟證書和/或金鑰檔案，並檢查檔案中最後一行文本是否有回車。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems