目錄

簡介

如何配置TMS和TANDBERG Codian MCU協同工作？

相關資訊

簡介

本文涉及Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Management Suite和Cisco TelePresence MCU MSE 8510產品。

問：如何配置TMS和TANDBERG Codian MCU協同工作？

A.遵循這些指示。

準備Codian MCU以新增到TMS

1. 在Network > Services中，確保SNMP埠已啟用且設定為埠161。

2. 在Network > SNMP中，確保RO、RW和Trap community分別設定為public、private和public。

3. 在Settings > Gatekeeper中，確保H.323網守使用率設定為Required，並且您已指定適當的服務字首(請參閱下面的TMS中的數字ID)。

4. 如果需要，請配置MCU的SIP設定：轉至Settings > SIP，確保SIP註冊設定設定為Allow conference registration。

5. 在網路>埠A中，為MCU配置主機名。(如果TMS要使用埠B管理MCU，則在網路>埠B中配置主機名。)

將MCU新增到TMS

1. 在TMS中，轉至Systems > Navigator，然後按一下Add systems。

2. 輸入Codian MCU的IP地址或DNS名稱。

3. 如果需要，請通過按一下「高級設定」並填寫欄位來輸入使用者名稱和密碼。

4. 按「Next」（下一步）。

5. TMS應該找到您的系統。如果您看到消息顯示提供的密碼不正確，請選擇Edit system並輸入/重新輸入使用者名稱和密碼。按一下「Save」。

6. 此時將返回螢幕，指示系統已新增。按一下完成新增系統。

TMS中的數字ID

對於H.323，我們建議在將系統新增到TMS之前，將Codian MCU配置為使用服務字首。

當TMS在MCU上建立會議時，會為該會議分配一個數字ID。當有多個MCU時，TMS可能會為多個會議（在不同的MCU上）分配相同的數字標識；但是，通過為每個MCU的MCU註冊指定唯一的字首(Settings > Gatekeeper)，可以確保註冊和連線不會失敗。

或者，更改TMS在建立會議時使用的數字ID。為此：

1. 轉到系統，在左側窗格中選擇MCU

2. 按一下「設定」，然後按一下「擴展設定」。

3. 對於第一個會議ID，指定此MCU上使用的第一個數字ID。

4. 指定會議ID步驟。

5. 按一下「Save」。

TMS可能使用的會議ID的數量等於MCU的埠計數；例如，4520有40個影片埠和40個音訊埠，因此最多80個會議ID。除非指定了服務字首，否則這些字首不應與其他MCU重疊。

有時TMS會報告從MCU註冊的網守失敗，即使MCU報告所有網守註冊都成功。

將TMS與SIP結合使用

對於SIP，建議您按照上述步驟確保會議ID在MCU之間不衝突，因為SIP不支援服務字首。還建議啟用會議SIP註冊。為此：

1. 在TMS中，轉到系統，然後在左側窗格中選擇MCU。

2. 按一下「設定」，然後按一下「擴展設定」。

3. 對於會議sip註冊，請選擇On。

4. 按一下「Save」

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems